severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20010926-pix-firewall-smtp-filter

初公開日 : 2001-09-26 15:00

バージョン 1.1 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

コマンドの規定 された 最小セットに SMTP コマンドをバイパスすることができる制限する Cisco Secure PIX Firewall 機能「メールガード」。

この脆弱性が SMTP コマンド フィルタリングをバイパスするのに不正利用することができます。

この脆弱性は Cisco バグ ID CSCdu47003 を割り当てられました。

完全な表記は http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010926-pix-firewall-smtp-filter で利用できます。

該当製品

修正済みソフトウェア

SMTP メール サービスにアクセスを提供するソフトウェア バージョンとの CiscoセキュアPIX ファイアウォールのすべてのユーザは 6.0(1)、5.2(5) および 5.2(4) 危険な状態にあります。 影響を受けたバージョンについては下記の表を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

IOS Firewall 機能セットは上記の問題から影響を受けません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.1

2001-September-28

セクション「ソフトウェア バージョン および 修正で」影響を受けたソフトウェア バージョンの説明を追加しました。

リビジョン 1.0

2001-September-26

一般公開に関しては

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。