المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول وقت الشبكة (NTP) في حل بنية أساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الإدارة خارج النطاق (OOB) على البنية

- خادم NTP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC)

- Nexus 9500

- Nexus 9300

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1. في شريط القائمة، انتقل إلى Fabric > سياسات البنية.

في جزء التنقل، قم بتنفيذ الإجراءات التالية:

- توسيع نهج POD

- توسيع السياسات

- إختيار التاريخ والوقت

الخطوة 2. انقر بزر الماوس الأيمن واختر إنشاء نهج التاريخ والوقت كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. في معالج إنشاء نهج التاريخ والوقت والخطوة 1 > الهوية، أدخل التفاصيل التالية:

- أدخل الاسم.

- أدخل الوصف.

- أختر حالة إدارية (ممكنة).

- أختر حالة المصادقة (معطل).

- طقطقت بعد ذلك كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. الخطوة 2 > خوادم NTP

- حدد خوادم NTP التي سيتم إستخدامها في هذا النهج.

- طقطقة + in order to أضفت ال NTP نادل.

- في معالج إنشاء موفرين، قم بتنفيذ هذه الإجراءات:

- أدخل الاسم (وهو اسم المضيف أو عنوان IP).

- أدخل الوصف.

- حدد المربع المفضل.

- الحد الأدنى للفاصل الزمني لعملية التحقق (4)

- الحد الأقصى لفترة التحقق (6)

- تحديد EPG للإدارة (الافتراضي (خارج النطاق))

- طقطقة ok كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 5. انقر فوق إنهاء.

- في لوحة السياسات، انتقل إلى البنية > سياسات البنية > سياسات Pod > السياسات > التاريخ والوقت، واختر تنسيق التاريخ/الوقت وقم بتنفيذ هذه الإجراءات:

- إختيار المنطقة الزمنية

- أختر تنسيق العرض (محلي)

- أختر حالة الإزاحة (ممكنة)

- انقر على إرسال كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 6. قم بتحديث مجموعة نهج POD لاستخدام نهج وقت التاريخ، كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 7. تعيين مجموعة نهج جديدة كمجموعة نهج DEFAULTtfInternal.

- في اللوحة، انتقل إلى بناء > سياسات البنية > سياسات PoD، أختر الافتراضي وفي محدد Pod - جزء العمل الافتراضي، قم بتنفيذ هذه الإجراءات:

- أدخل الوصف.

- أختر pod-policy-group كمجموعة "نهج البنية" وكما هو موضح في الصورة.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

من المحولات:

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

172.16.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*172.16.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 172.16.129.235

remote host:          172.16.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0

bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

من APIC:

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 172.16.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (172.16.129.235) at stratum 4

time correct to within 268 ms

polling server every 16 s

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك حاليا ما من معلومة محددة يتوفر أن يتحرى هذا تشكيل.