المحتويات

الهدف

أعراض شائعة

هل تتأثر محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) - كيف يتم التحقق؟

فحص القائمة قبل إستبدال محرك الأقراص الصلبة SSD

إجراء إستبدال محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

بالنسبة إلى CIMC الإصدار 3.0(3) أو الأحدث

بالنسبة لإصدار CIMC قبل 3.0(3)

الخطوة 4

الخطوة 5

الإعلامات الميدانية / مراجع الأخطاء

الهدف

يتم إستهلاك قدرة محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاصة بوحدة التحكم الخاصة بتطبيق البنية الأساسية (APIC) على التحمل خلال الاستخدام العالي لنوع محدد من محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD). يؤدي ذلك إلى بطء عمليات كتابة محرك الأقراص في الحالة الصلبة، ويمكن أن تصبح محركات الأقراص في الحالة الصلبة للقراءة فقط. عندما يكون محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) منحطا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد وحدات المعالجة المركزية (CPU) في خدمات APIC.

إشعار ميداني: يوصي FN -64329 باستبدال جميع محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من نوع APIC مع معرف المنتج APIC-SD120G0KS2-EV و/أو APIC-SD120GBKS4-EV، بغض النظر عن النسبة المئوية المستخدمة، بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) جديد على مستوى المؤسسة - جزء من الرقم UCS-SD200G12S3-EP.

يوضح هذا المستند الإجراء الخاص بكيفية تحديد معرف منتج APIC SSD وكيفية إستبدال SSD على APICs المتأثرة بالإشعار الميداني .

وسيكمل المستندات الحالية لاستبدال محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة والمدرجة أدناه

الإصدار 3.x والإصدارات الأقدم من أداة APIC SSD البديلة من Cisco

إستبدال Cisco APIC SSD الإصدار 4.x والإصدارات الأحدث

أعراض شائعة

في إصدارات قائمة التحكم في الوصول (ACI) بدءا من 2.3، يوجد أيضا خطأ في APIC ليخبرك عند اقترابك من مشكلة تحمل محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD).

F2730: تحذير FltEqptStorageWearout

F2731: FltEqptStorageWearout-Major

الطراز F2732: تقنية FltEqptStorageWearout-Critical

مثال:

الخطأ F2730: "تظل مدة بقاء وحدة التخزين /dev/sdb في العقدة X المثبتة على /dev/sdb x٪ [سيوفر هذا الخطأ الرقم التسلسلي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة]".

صدع F2730

توجد مشكلة تحمل محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة هذه في نوعين من محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) التي تحتوي على معرف المنتج APIC-SD120G0KS2-EV و/أو APIC-SD120GBKS4-EV.

توصي Cisco باستبدال محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) هذه، بغض النظر عن النسبة المستخدمة، بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) جديد على مستوى المؤسسة.

هل تتأثر محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) - كيف يتم التحقق؟

لتحديد ما إذا كان معرف منتج محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) يتأثر بالإشعار الميداني، احصل على SSD SN من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل CIMC.

ل CIMC 3.0(3) أو الأحدث

سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل Cisco IMC.

أ- قم بتوسيع قائمة CIMC باستخدام ميزة التنقل (الركن العلوي الأيسر) والتخزين وأداة التحكم Raid القابلة لإضافة وحدات أخرى لمحرك أقراص SAS بسرعة 12 جيجابت من Cisco

ب - انقر فوق معلومات محرك الأقراص المادية

ج - على الجانب الأيسر، محركات الأقراص المادية، حدد PD-1 (يجب أن يكون هو محرك الأقراص في الحالة الصلبة)

د - عام، يجب أن يكون نوع الوسائط محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

ه - الاستعلام عن البيانات والرقم التسلسلي لمحرك الأقراص ونسخ الرقم التسلسلي

f - قم بلصق الرقم التسلسلي لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) في موقع الويب التالي وفحص ما إذا كان الرقم التسلسلي لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) يطابق معرف المنتج المتأثر

g- يمكنك أيضا مراجعة "النسبة المئوية للحياة المتبقية" من الشاشة أدناه لإظهار الاستخدام.

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4d)

أو

بالنسبة لإصدار CIMC قبل 3.0(3)

سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل Cisco IMC.

أ- وحدات تخزين محددة، Cisco UCSC RAID SAS 200xx

ب - انقر فوق معلومات محرك الأقراص المادية

ج - حدد محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة من قائمة محركات الأقراص المادية

د - الاستعلام عن البيانات والرقم التسلسلي لمحرك الأقراص ونسخ الرقم التسلسلي

ه - قم بلصق الرقم التسلسلي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة في موقع الويب التالي وفحص ما إذا كان الرقم التسلسلي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) يطابق معرف المنتج المتأثر

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 2.0(9c)

2 - إذا طابقت APIC SSD SN معرف المنتج المتأثر APIC-SD120G0KS2-EV و/أو APIC-SD120GBKS4-EV، فقم بإنشاء حالة TAC باستخدام الرقم التسلسلي لمعرف المنتج المتأثر SSD وCSCvc84794

فحص القائمة قبل إستبدال محرك الأقراص الصلبة SSD

1. إذا كان إصدار Cisco IMC الخاص بك أقدم من 2.0(9c)، فيجب عليك ترقية برنامج Cisco IMC قبل إستبدال محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD). ارجع إلى ملاحظات إصدار Cisco IMC من إصدار Cisco IMC الهدف لتحديد مسار الترقية الموصى به من الإصدار الحالي إلى الإصدار الهدف. يحتوي كل إصدار من قائمة التحكم في الوصول (ACI) على إصدار موصى به من Cisco IMC في ملاحظات إصدار ACI. اتبع التعليمات الواردة في الإصدار الحالي من دليل مستخدم أداة ترقية المضيف (HUU) من Cisco في هذا الارتباط لإجراء الترقية.

2. في برنامج Cisco IMC BIOS، تحقق من تعيين حالة "تمكين" الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) على. باستخدام وحدة تحكم KVM للوصول إلى إعدادات BIOS، يمكنك عرض حالة TPM وتكوينها تحت إعدادات متقدمة > حوسبة موثوق بها > حالة TPM.

APIC BIOS عبر Cisco IMC KVM

ملاحظة: سيفشل APIC في التمهيد إذا كانت حالة TPM "معطلة."

3. الحصول على صورة ACI APIC .iso من موقع تنزيل برامج Cisco.

4. يجب تنفيذ هذا الإجراء فقط عندما يكون هناك على الأقل APIC واحد مع محرك قرص صلب صحي في المجموعة، ويكون مناسبا تماما. إذا كانت جميع وحدات تحكم APIC في نظام المجموعة تحتوي على محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) فشلت، فقم بفتح حالة باستخدام مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco. يأتي اللقطة أدناه من مجموعة تحتوي على كافة APICs في حالة ملائمة تماما.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC 4.1(2g)

5. بعد إستبدال APIC SSD، سيتعين على APIC التكوين مرة أخرى، وستكون المعلومات التالية مطلوبة [ستستخدم هذه المعلومات في "خطوة إجراء إستبدال SSD رقم 4-d"]:

- اسم البنية

- عدد وحدات التحكم

- معرف وحدة التحكم

- تجمع عناوين IP لعناوين نقاط نهاية النفق (TEP)

- تجمع عناوين IP لعنوان البث المتعدد لمجال الجسر (GIPO)

- سرعة واجهة الإدارة/وضع الإرسال ثنائي الإتجاه

- معرف VLAN لشبكة البنية الأساسية

- عناوين IPv4/IPv6 للإدارة خارج النطاق

- عناوين IPv4/IPv6 للعبارة الافتراضية

- فحص كلمة المرور القوية

إستخدام الملاحظة التقنية لليوم: كيف أن يجد ما هي قيم التكوين التي تم إستخدامها أثناء إعداد APIC1؟

إجراء إستبدال محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

الخطوة 1

من APIC آخر في المجموعة، قم بإنهاء APIC الذي سيتم إستبدال محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة الخاص به.

أ - في شريط القائمة، أختر النظام > وحدات التحكم.

ب - في لوح التصفح، قم بتوسيع وحدات التحكم > apic_controller_name > Cluster كما هو موضح بواسطة العقدة. بالنسبة إلى APIC_CONTROLLER_NAME، حدد وحدة تحكم APIC لا يتم سحبها.

ج - في جزء العمل، تأكد من أن حالة الحماية في جدول ملخص وحدات التحكم النشطة تشير إلى أن نظام المجموعة مناسب تماما قبل المتابعة.

د - في نفس جزء العمل، حدد وحدة التحكم المراد سحبها وانقر فوق إجراءات > إلغاء المهمة.

ه - انقر نعم. يعرض جهاز التحكم الذي تم الاستغناء عنه غير مسجل في عمود حالة التشغيل. يتم بعد ذلك إخراج وحدة التحكم من الخدمة ولم تعد مرئية في جزء العمل.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC 4.1(2g)

الخطوة 2

قم بإزالة محرك الأقراص الثابتة الصلب القديم، إن وجد، وأضف محرك الأقراص الثابت الجديد.

الخطوة 3

في Cisco IMC، قم بإنشاء وحدة تخزين RAID باستخدام محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) المثبت حديثا.

بالنسبة إلى CIMC الإصدار 3.0(3) أو الأحدث

أ - تسجيل الدخول إلى Cisco IMC.

ب - قم بتوسيع قائمة CIMC باستخدام ميزة التنقل (الركن العلوي الأيسر) والتخزين وأداة التحكم Raid القابلة لإضافة وحدات أخرى لمحرك أقراص SAS بسرعة 12 جيجابت من Cisco

Cisco IMC 3.0(4d)

c - انقر فوق "مسح التكوين الخارجي" وحدد "موافق" (إذا كان قابلا للتحديد)

d - انقر فوق إنشاء محرك أقراص ظاهري من محركات الأقراص المادية غير المستخدمة

Cisco IMC 3.0(4d)

ه - مستوى RAID، حدد 0 من القائمة المنسدلة

و - إنشاء مجموعات محركات أقراص وتحديد محرك الأقراص الفعلي ونقله إلى مجموعات محركات الأقراص

g - خصائص محرك الأقراص الظاهري، حدد إنشاء محرك أقراص ظاهري

CIMC 3.0(4d) من Cisco

h - ما زال في وحدة التخزين، وحدة التحكم RAID النمطية من الجيل الثاني عشر لمحرك أقراص SAS من Cisco، ومعلومات محددة عن محرك الأقراص الظاهري

i - تعرف على محرك الأقراص الظاهري باستخدام مستوى RAID ك RAID 0، وحدده، ثم انقر على تهيئة يتبعها تهيئة سريعة من القائمة المنسدلة وحدد تهيئة VD

CIMC 3.0(4d) من Cisco

بالنسبة لإصدار CIMC قبل 3.0(3)

أ - تسجيل الدخول إلى Cisco IMC.

ب - أختر وحدة التخزين > محرك الأقراص المادي. حدد محرك الأقراص الفعلي الذي تمت إضافته حديثا.

c - أختر التخزين > معلومات محرك أقراص وحدة التحكم، وانقر فوق مسح التكوين الخارجي (إذا كان قابلا للتحديد).

d - انقر فوق موافق.

ه - أختر معلومات محرك أقراص وحدة التحكم في التخزين، وانقر فوق إنشاء محرك أقراص ظاهري من محركات الأقراص المادية غير المستخدمة.

Cisco IMC 2.0(9c)

f - حدد 0 من القائمة المنسدلة على مستوى RAID.

g - انقر فوق إنشاء محرك أقراص ظاهري.

Cisco IMC 2.0(9c)

h - حدد محرك الأقراص الظاهري الذي تم إنشاؤه حديثا وانقر فوق "تهيئة".

i - حدد نوع التهيئة من القائمة المنسدلة وانقر فوق تهيئة سريعة.

Cisco IMC 2.0(9c)

الخطوة 4

في Cisco IMC، قم بتثبيت صورة APIC باستخدام الوسائط الظاهرية. في هذه الخطوة، يتم تقسيم محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ويتم تثبيت برنامج APIC على محرك الأقراص الثابتة.

ملاحظة: للحصول على تثبيت جديد للإصدار 4.x من Cisco APIC أو إصدار أحدث، راجع دليل تثبيت Cisco APIC وترقيته وتخفيضه.

أ - تركيب صورة APIC .iso باستخدام وظيفة Cisco IMC vMedia.

ب - دائرة التمهيد أو الطاقة الخاصة بوحدة التحكم APIC.

Cisco IMC 3.0(4d)

c - أثناء عملية التمهيد، اضغط على F6 لتحديد vKVM-DVD الذي تم تعيينه بواسطة Cisco vKVM على أنه جهاز التمهيد لمرة واحدة. قد يطلب منك إدخال كلمة مرور BIOS. كلمة المرور الافتراضية هي 'password'.

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

د - أثناء التجميع الأولي، يتم تشغيل برنامج نصي للتكوين. اتبع التعليمات الواردة على الشاشة لتكوين الإعدادات الأولية لبرنامج APIC. أستخدم المعلومات التي تم تجميعها في قائمة التحقق قبل بدء أو إستخدام الملاحظة التقنية لليوم: كيفية العثور على قيم التكوين التي تم إستخدامها أثناء إعداد APIC1؟

Cisco IMC 3.0(4d)

ه - بعد اكتمال التثبيت، قم بإلغاء تعيين حامل الوسائط الافتراضية.

Cisco IMC 3.0(4d)

الخطوة 5

من APIC في المجموعة، تفويض APIC المفصول.

أ - حدد أي APIC آخر يكون جزءا من نظام المجموعة. من شريط القائمة، أختر النظام > وحدات التحكم.

ب - في لوح التصفح، قم بتوسيع وحدات التحكم > apic_controller_name > Cluster كما هو موضح بواسطة العقدة. بالنسبة ل apic_controller_name، حدد أي وحدة تحكم نشطة تشكل جزءا من نظام المجموعة.

ج - من جزء العمل، انقر فوق وحدة التحكم التي تم سحبها والتي تعرض غير مسجلة في عمود الحالة التشغيلية.

د - من جزء العمل، انقر فوق إجراءات > تفويض.

ه - في شاشة التأكيد، انقر نعم.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC 4.1(2g)

يعرض المراقب المفوض حالة الصحة على أنها سليمة تماما وحالة التشغيل كما هي متاحة. يجب أن تكون وحدة التحكم مرئية الآن في جزء العمل.

الإعلامات الميدانية / مراجع الأخطاء

إشعار ميداني: FN - 64329 - انخفاض معدل إستخدام محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) بعد إستخدام نسبة عالية من محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة - تتوفر ترقية للأجهزة

انخفاض APIC لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة بعد إستخدام نسبة مئوية عالية لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة | صدع F2730