المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

شرح المخطط

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلات الكابل

تم الكشف عن منفذ فردي بواسطة تكرار حلقي

تغيير الواجهة إلى وضع التشغيل لأسفل

سجلات LACP

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الأمر يتطلب أن يعين مشكلة مع الفعلي Port-Channel (vPC) اتصال على ACI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يجب أن يكون جهاز vPC بين البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI) وجهاز النظير قيد التشغيل مسبقا وبدون مشاكل في التكوين.

التكوين

شرح المخطط

ورقة ACI 1: واجهة إيثرنت 1/1، قناة المنفذ 5 و vPC 343.

الوحدة النمطية المرتكزة على التطبيقات 2: واجهة إيثرنت 1/2، Port-Channel 5 and vPC 343.

NX-OS 1: واجهات إثرنيت 1/1 وإيثرنت 1/2، Port-Channel 14 و vPC 45.

الاتصالات:

الصفحة 1 من ETH1/1 <-> NX-OS 1 ETH1/1

الصفحة 2 من ETH1/2 <-> NX-OS 1 ETH1/2

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. أستخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل مخرج الأمر show.

باستخدام الأمرshow vpc brief vpc xيمكنك رؤية حالة vPC (لأعلى/لأسفل).

LEAF1#show vpc brief vpc 343

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                 Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                 ------------

343  Po5    up     success     success                100

LEAF2#show vpc brief vpc 343

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                 Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                 ------------

343  Po5    up     success     success                100

باستخدام الأمر show port-channel summary interface port-channel x  أنت يستطيع رأيت الحالة من Port-Channel (up/down)، الشعار حالي، والواجهة طبيعي حيث هو شكلت.

LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(P)

LEAF2#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/2(P)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم المعلومات التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

مشكلات الكابل

على واجهة المستخدم الرسومية APIC، يجب أن ترى هذا الخطأ:

Fault F0518: A configuration is not consistent with peer node. Misconfigured due to vPC link in the 2 switches connected to different partners.

ورقة ACI 1: واجهة إيثرنت 1/1، قناة المنفذ 5 و vPC 343.

الوحدة النمطية المرتكزة على التطبيقات 2: واجهة إيثرنت 1/2، Port-Channel 5 and vPC 343.

NXOS 1: واجهات إثرنيت 1/1 وإيثرنت 1/2، Port-Channel 14 و vPC 45.

الاتصالات:

الورقة 1 ETH1/1 <-> NXOS 1 ETH1/1

الورقة 2 ETH1/2 <-> NXOS 1 ETH1/2

إذا صادفت هذا الإصدار فإن المخرجات تبدو كمثال:

LEAF1#show vpc brief vpc 343

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                 Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                 ------------

343  Po5    up     failed      vpc port               100

channel

mis-config

due to vpc

links in the

2 switches

connected to

different

partners

LEAF2#show vpc brief vpc 343

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                 Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                 ------------

343  Po5    up     failed      vpc port               100

channel

mis-config

due to vpc

links in the

2 switches

connected to

different

partners

LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SD)     Eth      LACP      Eth1/1(D)

LEAF2#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SD)     Eth      LACP      Eth1/2(D)

LEAF1# show lacp interface ethernet 1/1 | grep Lag

Lag Id: [ [(7f9b, 0-11-1-aa-aa-aa, 8157, 8000, 10d), (8000, 0-22-2-bb-bb-bb, 65, 8000, 125)] ]

LEAF2# show lacp interface ethernet 1/2 | grep Lag

Lag Id: [ [(7f9b, 0-11-1-aa-aa-aa, 8157, 8000, 10d), (8000, 0-33-3-cc-cc-cc, 65, 8000, 125)] ]

يجب أن تكون معلومات تأخر الجهاز المتصل (المتجه الثاني في أمر المخرجات) هي نفسها على كلا المخرجين. كذلك، المتجه واحد يجب أن يكون نفسه على كلا.

الخطوة التالية:

إن يتلقى أنت هذا سلوك، الاتصالات طبيعي ينبغي كنت راجعت أن يضمن أن الاتصالات لم يكن استبدلت على الميناء.

تم الكشف عن منفذ فردي بواسطة تكرار حلقي

على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC، يجب أن ترى الأخطاء التالية:

Fault F2705: A vPC interface goes down while peer interface is up.

Fault F2533: A loop was detected by the MCP protocol on ACI.

تؤثر هذه المشكلة على مخططات vPC حيث يعمل بروتوكول STP على الأجهزة النظيرة.

الوحدة النمطية المرتكزة على التطبيقات 1: واجهة إيثرنت 1/1 وإيثرنت 1/2، Port-Channel 5 و vPC 343

NXOS 1: واجهات إيثرنت 1/1 و Port-Channel 14 و vPC 45

NXOS 2: واجهات إيثرنت 1/2 و Port-Channel 14 و vPC 45

الاتصالات:

الورقة 1 ETH1/1 <-> NXOS 1 ETH1/1

الورقة 1 ETH1/2 <-> NXOS 2 ETH1/2

لهذه الخطوة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، من المهم فهم مفهوم بروتوكول توصيل كبلات (MCP).

يكتشف بروتوكول MCP حلقات التكرار من مصادر خارجية (سوء سلوك الخوادم وأجهزة الشبكة الخارجية التي تستخدم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) وما إلى ذلك) وتعطيل الأخطاء الواجهة التي تتلقى عليها واجهة التحكم في الوصول (ACI) الحزمة الخاصة بها.

لمعرفة المزيد حول MCP، راجع: إستخدام MCP ل ACI.

إذا كان لديك هذه المشكلة، فالمخرجات تبدو كما يلي:

LEAF2#show mcp internal info interface eth 1/2

------------------------------------------

Interface: Ethernet1/2

Native PI VLAN: 100

Native Encap VLAN: 1

BPDU Guard: disabled

BPDU Filter: disabled

Port State: down

Layer3 Port: false

Switching State: enabled

Mac Address: AA:AA:AA:AA:AA:01

Interface MCP enabled: true

------------------- STP STATS --------------------

MSTP Count: 0

RSTP Count: 4

MSTP TC Count: 0

RSTP TC Count: 4

PVRSTP TC Count: 4

TCN Count: 0

PVID Error BPDU Count: 5

Error Packet Count: 0

BPDU Guard Event Count: 0

--------------- LOOP-DETECTION STATS ---------------

MCP packets sent(Per-vlan): 1278

MCP packets received: 23

MCP invalid packets received: 19

MCP packets received with invalid digest: 0

MCP packets received when switching state is disabled: 0

Interface is a member of port-channel

Number of active VLANs: 1

Number of VLANS in MCP packets are sent: 1

MCP enabled vlans:

628

MCP loop detected at: Tue Jul 19 09:34:46 2022

MCP loop detected in VLAN: 100

-------------- MCP Remote Peer Info --------------

No remote peers exist

ملاحظة: يجب حل مشكلة التكرار الحلقي لتجنب واجهة معطلة لمتابعة إستخدام vPC.

ما إن الحلقة مشكلة محلولة وإن القارن طبيعي يكون فوق، غير أن ال vPC قارن يستمر مع واحد على أسفل دولة والآخر في فرد:

LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SD)     Eth      LACP      Eth1/1(I)

LEAF2#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SD)     Eth      LACP      Eth1/2(D)

الخطوة التالية:

تأكد من أن تكوين قناة المنفذ صحيح على كلا الطرفين وأن القناة مجمعة بشكل صحيح.

إن يكون التشكيل صحيح على كلا غاية وعمل جيدا قبل الحلقة، حاولت هذا:

انتقل إلى:

Fabric -> Inventory -> Pod -> Leaf x -> Interfaces -> VPC interfaces -> vpc -> Port-channel interface where is included the physical port 1/x -> right-click and select Disable.

ثم انتظر 10 ثوان، وانقر بزر الماوس الأيمن، وحددEnable.

يجب تنفيذ هذه الخطوات على الواجهة المتأثرة لفرض مزامنة قناة المنفذ مع جهاز النظير وبعد هذه العملية يجب أن تعمل بشكل صحيح.

تغيير الواجهة إلى وضع التشغيل لأسفل

على واجهة المستخدم الرسومية APIC، يجب أن ترى هذا الخطأ:

Fault F1296: A vPC interface goes down while peer interface is also down.

يوضح هذا المثال كيف يجب عرض المعلومات بواسطة الواجهة:

Leaf1# show interface port-channel 5

port-channel5 is down (port-channel-members-down)

admin state is up

Hardware: Port-Channel, address: xxxx.xxxx.xx01 (bia xxxx.xxxx.xx01)

MTU 9000 bytes, BW 100000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 100 Gb/s

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned on

EtherType is 0x8100

Members in this channel: eth1/1

يجب عليك مراجعة هذه الموضوعات وتجاهلها:

- يجب أن تكون المشكلات المادية (أجهزة الإرسال والاستقبال والكابلات) الخطوة الأولى من أجل مراجعتها.

- تغييرات على التكوين لكلا النهايتين.

- تم تلقي معلومات بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) على الواجهة الطرفية.

سجلات LACP

يمكنك إستخدام الأمرshow lacp internal event-history interface ethernet 1/xللحصول على الأحداث المتعلقة بحالة LACP مثل هذا المثال:

Leaf1#show lacp internal event-history interface ethernet 1/1

Output omitted

...

9) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:43:06.121732000+00:00

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]

Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

Output omitted

...

18) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:24.298022000+00:00

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Output omitted

...

23) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:27.299819000+00:00

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]

Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

Output omitted

...

24) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:52:25.204611000+00:00

Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

Triggered event: [LACP_EV_LACP_DOWN_OR_PORT_DOWN]

Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

تظهر سجلات المثال أن قائمة التحكم في الوصول (ACI) لا تستلم الرد المناسب من جهاز النظير، في بعض الحالات لا يرسل النظير وحدة بيانات بروتوكول الجسر (PDU)/بروتوكول التحكم في الوصول للبنية الأساسية (LACP) قبل انتهاء صلاحية مؤقت البقاء على قيد الحياة.

الخطوة التالية:

تحتاج الآن إلى التحقق من تكوين جهاز النظير وحالته.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. أستخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل مخرج الأمر show.

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة عن أوامر تصحيح الأخطاء قبل أن تستخدم أوامر debug.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- قناة المنفذ الظاهري (vPC) في ACI

- إستخدام MCP (بروتوكول MisCable) ل ACI