المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا انتهى بك الأمر بخطأ "انتهاء مهلة الاتصال" على CloudCenter Orchestrator (CCO).

المشكلة

بعد تكوين MongoDB ل CCO، من المحتمل أن يفشل عندما لا يكون قادرا على الاتصال بشكل صحيح ب MongoDB. قد تنشأ هذه المشكلة بسبب عوامل عديدة، ومع ذلك، يكون السيناريو المذكور مع المنافذ التي يتم حظرها بواسطة IPTABLES.

لتشخيص المشكلة، من المستحسن دائما بحث ملفات السجل والتحقق من السبب الفعلي للخطأ. سبب الخطأ هنا بسبب انتهاء مهلة الاتصال.

2017-05-25 17:35:53,340 ERROR context.ContextLoader [localhost-startStop-1]  - Context initialization failed

com.mongodb.MongoTimeoutException: Timed out after 30000 ms while waiting for a server that matches ReadPreferenceServerSelector{readPreference=primary}. Client view of cluster state is {type=UNKNOWN, servers=[{address=localhost:27017, type=UNKNOWN, state=CONNECTING, exception={com.mongodb.MongoSocketOpenException: Exception opening socket}, caused by {java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)}}]

at com.mongodb.connection.BaseCluster.createTimeoutException(BaseCluster.java:369)

at com.mongodb.connection.BaseCluster.selectServer(BaseCluster.java:101)

at com.mongodb.binding.ClusterBinding$ClusterBindingConnectionSource.

(ClusterBinding.java:75)

at com.mongodb.binding.ClusterBinding$ClusterBindingConnectionSource.

(ClusterBinding.java:71)

at com.mongodb.binding.ClusterBinding.getReadConnectionSource(ClusterBinding.java:63)

at com.mongodb.operation.OperationHelper.withConnection(OperationHelper.java:210)

at com.mongodb.operation.FindOperation.execute(FindOperation.java:480)

at com.mongodb.operation.FindOperation.execute(FindOperation.java:77)

at com.mongodb.Mongo.execute(Mongo.java:773)

at com.mongodb.Mongo$2.execute(Mongo.java:760)

at com.mongodb.DBCursor.initializeCursor(DBCursor.java:851)

at com.mongodb.DBCursor.hasNext(DBCursor.java:152)

at com.hazelcast.spring.mongodb.MongoMapStore.loadAllKeys(MongoMapStore.java:142)

at com.hazelcast.spring.mongodb.MongoMapStore.loadAllKeys(MongoMapStore.java:47)

at com.hazelcast.map.impl.MapStoreWrapper.loadAllKeys(MapStoreWrapper.java:119)

at com.hazelcast.map.impl.mapstore.BasicMapStoreContext.loadAllKeys(BasicMapStoreContext.java:179)

at com.hazelcast.map.impl.MapKeyLoader.sendKeysInBatches(MapKeyLoader.java:249)

at com.hazelcast.map.impl.MapKeyLoader.access$200(MapKeyLoader.java:65)

at com.hazelcast.map.impl.MapKeyLoader$1.call(MapKeyLoader.java:152)

at com.hazelcast.map.impl.MapKeyLoader$1.call(MapKeyLoader.java:149)

at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)

at com.hazelcast.util.executor.CompletableFutureTask.run(CompletableFutureTask.java:57)

at com.hazelcast.util.executor.CachedExecutorServiceDelegate$Worker.run(CachedExecutorServiceDelegate.java:209)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

at com.hazelcast.util.executor.HazelcastManagedThread.executeRun(HazelcastManagedThread.java:76)

at com.hazelcast.util.executor.HazelcastManagedThread.run(HazelcastManagedThread.java:92)

إصدار التطبيق

CloudCenter

4.6.x / 4.7.x / 4.8.0

الحل

إضافة إستثناء ل MongoDB في IPTABLES وتنفيذ هذا الأمر:

# iptables -A INPUT -ptcp --dport 27017 -j ACCEPT

ثم أعد تشغيل خدمة MongoDB وأعد تشغيل خدمة Tomcat:

# /etc/init.d/mongod restart

# /etc/init.d/tomcat restart