المحتويات

المقدمة

تصفية رسائل التحذير/تصحيح الأخطاء/المعلومات من ملف osmosix.log

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تصفية ملف osmosix.log لإظهار مستوى معين من الرسائل فقط.

تصفية رسائل التحذير/تصحيح الأخطاء/المعلومات من ملف osmosix.log

افتح /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml وأضف القسم الغامق داخل المنطقة التي تبدأ باسم الملحق name="ROLLING":

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

قم بإعادة تشغيل خدمة TOMCAT بعد تغييرها.  إعادة تشغيل # /etc/init.d/tomcat

ملاحظة: في الإصدار 4.4 وما بعده، لا يلزم إعادة تشغيل خدمة Tomcat.