المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

مشكلة: إنشاء قوالب ديناميكية في CloudCenter

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء قوالب مجال Bridge باستخدام CloudCenter.

ملاحظة: يجب تسجيل قائمة التحكم في الوصول (ACI) بنجاح داخل CloudCenter.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CloudCenter الإصدار 4.6.X و 4.7.X.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

مشكلة: إنشاء قوالب ديناميكية في CloudCenter

إضافة قوالب مجال الجسر لإنشاء القوالب الديناميكية في CloudCenter.

الحل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى CCM.

الخطوة 2.حدد مسؤول وانقر فوق الملحقات.

الخطوة 3. انقر فوق اسم امتداد واجهة برمجة التطبيقات (ACI) (في هذا المثال ACI_MX)، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 4. كما هو موضح في الصورة، انقر فوق إضافة قالب.

الخطوة 5. حدد اسم BD واختر VRF الديناميكي.

الخطوة 6. أدخل قيم للشبكة الفرعية الرئيسية التي تسمح بإنشاء شبكات فرعية متداخلة. على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة الفرعية هي 10.10.10.0/24 - فإنها تحتاج إلى تحديد تجمع يضم أكثر من 24 شبكة، وإذا كان /25... فإنها تنشئ شبكتين فرعيتين /25 داخل الشبكة الفرعية الرئيسية رقم واحد من /24.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ مرتين.

الخطوة 8. نشر VM جديد باستخدام ACI واختر إنشاء قالب BD الديناميكي ضمن نوع الشبكة.

الخطوة 9. انقر فوق نشر.

النتيجة المتوقعة - يتم نشر الأجهزة الافتراضية على سحابة VMware ويتم إنشاء قالب التردد اللاسلكي الديناميكي (VRF).