المحتويات

المقدمة

كيف يمكنك تبديل المستودع المحلي من Apache إلى Nginx؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعديل مستودع محلي لاستخدام Nginx بدلا من Apache.

كيف يمكنك تبديل المستودع المحلي من Apache إلى Nginx؟

1. إنشاء نسخة إحتياطية من Apache حتى يمكنك إعادة إستخدامها في Nginx مع:

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. أوقف خدمة الأباتشي مع توقف القيادة.

3. تأكد من توقف أباتشي مع PS-EF | جريب أباتشي أو بي إس -إف | GREP httpd.

4. انقل العناصر إلى مجلد /tmp باستخدام الأمر mv var/www/html /tmp.

5. احذف Apache باستخدام الأمر yum erase httpd.

6. ركبت Nginx مع الأمر install nginx.

7. قم بنقل النسخ الاحتياطي إلى Nginx المثبت الجديد باستخدام الأمر cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/.

8. قم بإعادة تشغيل خدمة Nginx باستخدام إعادة تشغيل خدمة الأوامر nginx.

9. التحقق من تشغيل Nginx باستخدام الأمر ps -ef | GREP NGINX.

10. تحقق من أنه يعمل مع:

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
إذا كان هذا تنزيل برنامج Python النصي، ثم كل شيء يجب أن يكون قيد التشغيل.

تأكد من عدم وجود أي إعدادات وكيل لديك. إن يستمر أنت أن يرى وكيل عملية إعداد، أنت يستطيع أصدرت هذا أمر أن يزيل منهم:

- إلغاء تعيين http_proxy

- إلغاء تعيين https_proxy