المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند خطأ تم تلقيه عند نشر صورة عامل 4.8.0 إلى VMware باستخدام Application Centric Infrastructure (ACI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cloud Center، الإصدار 4.8.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عند نشر صورة عامل 4.8.0 في VMware باستخدام ACI، سترى رسالة واحدة من رسالتين للخطأ:

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

أو

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

الحل

هذه مشكلة معروفة مع صورة العامل 4.8.0. لا يمكنه فهم L3 Out ب 3 قيم، راجع CORE-15315 (الحالة: ثابت على v. 4.8.1) للحصول على مزيد من المعلومات.

تم حل هذه المشكلة في 4.8.0.1، لترقية صورة العامل إلى 4.8.0.1 لحلها.