المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

أستكشاف أخطاء Azure Diagnostic Extension وإصلاحها

أين يمكن البحث في بوابة Azure؟

أين تنظر إلى الجهاز الظاهري؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء الملحق التشخيصي ل Azure وإصلاحها الخاصة بالجهاز الظاهري (VMs) الذي تم نشره ل Windows إلى سحابة AzureRM.

معلومات أساسية

يعد Azure Diagnostic ملحقا يمكن إضافته إلى أجهزة Windows VM المنشورة لجمع مزيد من المعلومات من الجهاز الظاهري (VM).

أستكشاف أخطاء Azure Diagnostic Extension وإصلاحها

أين يمكن البحث في بوابة Azure؟

ضمن مدخل Azure، أنت يستطيع شاهدت معلومة حول الامتداد إن نظرت إلى ال VMs رسم بياني وطقطقت على الامتداد مكون:

الخطوة 1. حدد الجهاز الظاهري المتأثر.

الخطوة 2. ثم حدد الرسم التخطيطي ضمن قسم المراقبة.

الخطوة 3. حدد فتح في الملحق التشخيصي في الرسم التخطيطي.

يعطي هذا رسالة خطأ تشير إلى الملحق الفاشل من المدخل.

أين تنظر إلى الجهاز الظاهري؟

- الدليل الذي يحتوي على معلومات السجل موجود تحت: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnoics<DiagnosticsVersion>\.

- يوجد إثنان من السجلات الرئيسية في C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnoics<DiagnosticsVersion>\Log الذي يحتوي على DiagnosticsPluginLauncher.log وDiagnosticsPlugin.log.

- يوجد ملف ثالث يحتوي على سجل الوكلاء (MonAgentHost.log) في: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnoics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log.

ملاحظة: يجب تشغيل الوكيل حتى ينجح الملحق التشخيصي، حتى يظهر أول سجلين مع عدم حدوث أخطاء، ولكن يمكن أن يحتوي العامل على أخطاء بدء التشغيل.