المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل الخطأ "رفض الاتصال" في CiscoCloud Orchestrator (CCO) عند محاولة الاتصال ب Rabbit

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CloudCenter 4.x

- Cisco Cloud Orchestrator (CCO)

- خادم الأرنب (AMQP)

- الوصول الجذري إلى CCO و AMQP

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

في عمليات نشر جديدة أو بعد تغيير في اسم مضيف خادم Rabbit، يتلقى CCO خطأ في الوقت الحالي لتأسيس المصافحة مع Rabbit مع الخطأ التالي

2018-04-17 23:58:52,180 ERROR listener.SimpleMessageListenerContainer [rabbitListenerContainer-1]  - Failed to check/redeclare auto-delete queue(s).

org.springframework.amqp.AmqpConnectException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)

at org.springframework.amqp.rabbit.support.RabbitExceptionTranslator.convertRabbitAccessException(RabbitExceptionTranslator.java:62) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:368) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory.createConnection(CachingConnectionFactory.java:573) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.doExecute(RabbitTemplate.java:1430) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.execute(RabbitTemplate.java:1411) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate.execute(RabbitTemplate.java:1387) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitAdmin.getQueueProperties(RabbitAdmin.java:336) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.redeclareElementsIfNecessary(SimpleMessageListenerContainer.java:1171) [spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer$AsyncMessageProcessingConsumer.run(SimpleMessageListenerContainer.java:1422) [spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_162]

Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)

at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_162]

at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[?:1.8.0_162]

at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:673) ~[?:1.8.0_162]

at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandlerFactory.create(SocketFrameHandlerFactory.java:50) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:907) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:859) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at com.rabbitmq.client.ConnectionFactory.newConnection(ConnectionFactory.java:799) ~[amqp-client-4.0.3.jar!/:4.0.3]

at org.springframework.amqp.rabbit.connection.AbstractConnectionFactory.createBareConnection(AbstractConnectionFactory.java:352) ~[spring-rabbit-1.7.4.RELEASE.jar!/:?]

... 8 more

الحل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى خادم Rabbit

الخطوة 2. سرد الاتصالات في خادم Rabbit

[root@rabbit-490 ~]# rabbitmqctl list_connections -p /cliqr

Listing connections

الخطوة 3. تحديد موقع الملف RABBITINSTALL

[root@rabbit-490 ~]# ls -lrt  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 17 23:40 /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

الخطوة 4. قم بإزالة الملف.

[root@rabbit-490 ~]# rm -rf  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

[root@rabbit-490 ~]# ls -lrt  /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED

[root@rabbit-490 ~]#

الخطوة 5. قم بتشغيل الملف rabbit_config.sh

[root@rabbit-490 ~]# cd /usr/local/cliqr/bin/

root@rabbit-490 bin]# ls -lrt

total 80

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser 23235 Apr  9 16:12 wizard_util.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser 12133 Apr  9 16:12 props_migration_481_to_482.sh

-rw-r--r-- 1 cliqruser cliqruser   236 Apr  9 16:12 props_481_to_482_rabbit.csv

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  4004 Apr  9 16:12 gua_config_wizard.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  3553 Apr  9 16:12 gua_config_cli.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  8966 Apr 10 02:40 rabbit_config_cli.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  9394 Apr 10 02:40 rabbit_config_wizard.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser  1290 Apr 10 02:41 rabbit_config.sh

-rwxr-xr-x 1 cliqruser cliqruser   279 Apr 10 02:41 startup_services.sh

[root@rabbit-490 bin]# ./rabbit_config.sh

Adding vhost /cliqr

Creating vhost "/cliqr"

Adding user cliqr

Creating user "cliqr"

Setting permissions for user "cliqr" in vhost "/cliqr"

Setting cliqr as admin

Setting tags for user "cliqr" to [administrator]

Enable management plugin

Plugin configuration unchanged.

Applying plugin configuration to rabbit@rabbit-490... nothing to do.

Adding cliqr_worker

Creating user "cliqr_worker"

Setting permissions for user "cliqr_worker" in vhost "/cliqr"

الخطوة 6. تسجيل الدخول إلى CCO كجذر

الخطوة 7. إعادة تشغيل خدمة CCO

[root@cco-490 ~]# systemctl start cco

[root@cco-490 ~]#

الخطوة 8. التحقق من تشغيل CCO

[root@cco-490 ~]# systemctl status cco

● cco.service - Cloud Center Orchestrator

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cco.service; enabled; vendor preset: disabled)

Active: active (exited) since Wed 2018-04-18 22:02:09 UTC; 5min ago

Process: 3329 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 3329 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Tasks: 0

Memory: 0B

CGroup: /system.slice/cco.service

Apr 18 22:02:09 cco-490 systemd[1]: Starting Cloud Center Orchestrator...

Apr 18 22:02:09 cco-490 systemd[1]: Started Cloud Center Orchestrator.

[root@cco-490 ~]#

الخطوة 9. قم بتسجيل الدخول إلى الأرنب كجذر

الخطوة 10. سرد عدد الاتصالات

[root@rabbit-490 bin]# rabbitmqctl list_connections -p /cliqr

Listing connections

cliqr_worker 10.31.127.24 50556 running

cliqr 10.31.127.24 50568 running

الآن يمكنك رؤية الاتصال من CCO و cliqr_worker و cliqr.