المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

سجلات واجهة سطر الأوامر (CLI) لمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

الإجراء

التحقق

المقدمة

يصف هذا وثيقة ال steps أن يثبت سجل على ال cisco DNA مركز عن طريق CLI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- أنت ينبغي يتلقى أمر خط قارن (CLI) منفذ إلى cisco dna مركز.

- يجب أن يكون لديك امتيازات الوصول إلى طبقة مأخذ التوصيل الآمنة (SSH) لتنفيذ هذا الإجراء.

أستخدم maglev كاسم مستخدم على المنفذ 222.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco 2.3.3

- مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco 2.3.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

للمساعدة في أستكشاف أخطاء الخدمة وإصلاحها، يمكنك تغيير مستوى التسجيل لخدمات مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco.

إذا كنت تريد ضبط السجلات عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، يمكنك مراجعة هذا المستند.

مستوى التسجيل الافتراضي للخدمات هو معلومات (معلومات). يمكنك تغيير مستوى التسجيل من مستوى المعلومات إلى مستوى تسجيل مختلف (تصحيح الأخطاء) لالتقاط مزيد من المعلومات.

تحذير: نظرا لنوع المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، يجب أن يكون للسجلات التي يتم تجميعها على مستوى تصحيح الأخطاء أو أعلى وصول مقيد ولا يمكن تشغيلها لفترة طويلة.

- تصحيح الأخطاء: رسائل تصحيح الأخطاء

- معلومات: رسائل الشروط العادية ولكن المهمة

- تحذير: رسائل حالة التحذير

- خطأ: خطأ في شرط رسالة

سجلات واجهة سطر الأوامر (CLI) لمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

الإجراء

الخطوة 1. تحديد منفذ الخدمات.

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

الخطوة 2. قم بتعيين سجل مستوى الخدمة.

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

ملاحظة: هناك عدد قليل من الخدمات التي لا يمكنها تعديل مستوى السجل.

في هذه الحالة، أنت ينبغي رأيت الخطأ :

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

التحقق

تحقق من التغييرات.

magctl service loglevel display [service] [port]