المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء خطوة بخطوة لاستبدال عملية NCO_g_oracle ب NCO_g_jdbc في Prime Central 1.4 والإصدارات اللاحقة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Prime المركزي

- أوامر نظام تشغيل لينوكس الأساسي

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Prime Central 1.4 وما فوق

- قاعدة بيانات Oracle

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

بعد ترقيات Prime Central من أي إصدار أقل إلى إصدارات Prime Central 1.4 والإصدارات الأحدث، يمكنك في حالات قليلة ملاحظة أن عملية NCO_g_oracle لا تزال تعمل بدلا من عملية NCO_g_jdbc.

يتضمن السلوك الافتراضي لعملية الترقية إلى Prime Central 1.4 والإصدار الأحدث إستبدال NCO_g_oracle بعملية NCO_g_jdbc.

المشكلة

يرسل Prime Central G_JDBC.LOG رسالة الخطأ هذه التي تشير إلى المشكلة التي لا تزال فيها عملية NCO_g_oracle تشغل Post Prime Central 1.4 والإصدارات اللاحقة لعملية الترقية الكاملة:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

ملاحظة: يتم تخزين ملف G_JDBC.log في دليل التثبيت-directory/faultMgmt/omnibus/log.

الحل

الخطوة 1. تحقق من ملف omni.date لإدخالات NCO_GATE:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

ملاحظة: يتم تخزين ملف omni.dat في دليل التثبيت/faultMgmt/etc.

الخطوة 2. إذا عثرت على إدخالات NCO أخرى مثل هذه، وإذا لم تتم إضافة إدخالات NCO_GATE أو إضافتها بشكل غير صحيح، اتبع الخطوة 3.:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

الخطوة 3. إضافة إدخالات NCO_GATE في ملف omni.dat:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

ملاحظة: يتعين عليك إضافة إدخال إلى NCO_GATE بمنفذ حر مفتوح.

الخطوة 4. إعادة إنشاء ملف الواجهات /etc/interfaces.linux2x86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

الخطوة 5. إعادة تشغيل JDBC_Gateway:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

ملاحظة: PrimeuRPWD هي كلمة المرور الخاصة بمستخدم التطبيق المركزي ل Prime.

الخطوة 6. اقتل عملية NCO_G_Oracle التي بدأت من نظام التشغيل Linux.