المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل البرامج النصية لنظام التشغيل Windows في بيئات x64 بشكل مستمر إلى تأخيرها بشكل كبير أو توقفها عن العمل بشكل عام.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث

- نظام التشغيل Windows x64

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

قد يؤدي تشغيل البرامج النصية لنظام التشغيل Windows في بيئات x64 إلى أن تستغرق البرامج النصية وقتا طويلا للغاية أو قد لا تعمل على الإطلاق. ترجع المشكلة إلى تسرب ذاكرة في LSASS.exe وتم تأكيدها بواسطة مقالة Microsoft هذه.

الحل

انتقل إلى مقالة Microsoft هذه ، وقم بتنزيل الإصلاح العاجل وتثبيته. وهذا سيساعد على تخفيف بعض تسرب الذاكرة من LSASS.exe.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems