المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقوم المثبت القياسي ل Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) بتثبيت قواعد البيانات المطلوبة للاستخدام مع TEO. قد يحتاج المستخدمون إلى تثبيت قواعد البيانات الخاصة ب Tidal Enterprise Orchestrator بشكل منفصل عن التثبيت القياسي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الحل

أكمل الخطوات التالية لتثبيت قواعد البيانات المطلوبة:

1. ل Process Database أو Reporting Database، في وسائط التثبيت، أختر DatabaseScripts > MSSQL، وقم بتشغيل النص التنفيذي لقاعدة البيانات في المجلد \DatabaseScripts\MSSQL. هناك TEOProcess.sql ونص TEORereporting.sql.

2. يجب تشغيل هذه البرامج النصية باستخدام حساب مسؤول النظام من أجل إنشاء قواعد البيانات والجداول المطلوبة

3. بعد إنشاء قاعدة البيانات والجداول، قم بتشغيل مثبت TEO وعند طلبها، أشر إلى خادم قاعدة البيانات المناسب.

4. يكتشف المثبت أن لديك قاعدة بيانات بالفعل ويطالبك باستخدام قاعدة البيانات الحالية. أختر نعم لكل من قاعدتي البيانات وتابع التثبيت.

5. ارجع إلى Tidal Enterprise Orchestrator: إنشاء قاعدة بيانات تقرير TEO يدويا للحصول على مزيد من المعلومات حول قاعدة بيانات التقارير.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems