المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

حدث خطأ عند الوصول إلى وحدة تحكم ويب

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية منح المستخدمين حق الوصول عندما لا تكون هناك أذونات كافية في ملف web.config أو مجلد وحدة تحكم ويب.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) ووحدة تحكم الويب الخاصة به.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

حدث خطأ عند الوصول إلى وحدة تحكم ويب

عند الوصول إلى وحدة تحكم الويب، يتلقى المستخدم خطأ مستندا إلى IIS يشير إلى عدم وجود أذونات أو أذونات محدودة للوصول إلى ملف web.config.

أتمت هذا steps in order to مكنت المستعمل منفذ:

1. انتقل إلى دليل وحدة تحكم الويب، الذي يتم العثور عليه عادة في دليل تثبيت TEO.

2. من الضروري أن تكون مجموعة "المستخدمين" في دليل ملف web.config ووحدة تحكم ويب حتى يتمكن مستخدمو الخلفية من الوصول إلى الملف.

3. لمنح حق الوصول، انقر بزر الماوس الأيمن على الملف والمجلد، وقم بإضافة توصيفات الأمان الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول أمان Windows، ارجع إلى موقع Microsoft على الويب .

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems