المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

أخطاء مرجعية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند الكيفية التي يمكن بها لمؤلف المحتوى أستكشاف أخطاء المراجع في Tidal Enterprise Orchestrator وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

أخطاء مرجعية

عند تشغيل عملية، تفشل العملية مع ظهور إحدى رسائل الخطأ التالية:

Unable to fully resolve expression, as Reference to Property ResolvedTarget.Id

of ActivityInstance 65d28d16-5d67-44b5-8be7-a4fb7943215c. could not be resolved.

أو

Unable to fully resolve expression, as Reference to Property

ResultTable.FirstRow.NameOfRow of ActivityInstance

1375aeb0-25c7-4cee-b96e-d41d31f5bfd1. could not be resolved.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يجب أن ينظر مؤلف المحتوى إلى المناطق التي تشير إليها النقاط المرجعية المتغيرة. لاحظ أن الخطأ الأول يشير إلى هدف، والخطأ الثاني يشير إلى جدول.

أكمل الخطوات التالية:

1. تحقق من تكوين النشاط الذي فشلت فيه العملية. قد يكون هناك مرجع غير صحيح أو مرجع نشاط مهمل.

2. إذا كنت تستخدم المشغلات، فتأكد من أن المشغل هو الذي بدأ العملية. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لديك عملية يتم تشغيلها في تنبيه CCMS، ومرجع هذا التنبيه في العملية الخاصة بك، ثم بدء العملية الخاصة. لن ينجح هذا.

3. إذا كنت تستخدم جداول أو متغيرات، تأكد من أن تلك المتغيرات تحتوي على شيء ما، أو قد تحدث أخطاء.

4. في حالة إستخدام خصائص الهدف، تأكد من وجود الهدف أو أنه في المجموعة الهدف يحاول الإشارة إليه.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems