المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مهايئات Tidal Enterprise Orchestrator

فهم المهايئات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات تساعدك على فهم المحولات في Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مهايئات Tidal Enterprise Orchestrator

المهايئات هي المكونات التي تتيح للمحرك (TEO) الاتصال والتفاعل مع مكونات متعددة عبر البنية الأساسية لتقنية المعلومات.

فهم المهايئات

توفر المهايئات أساسا للتفاعل مع العديد من المكونات مثل SAP و DB2 و SNMP و Unix/Linux و VMWare وغيرها الكثير. تتطلب بعض المهايئات (على سبيل المثال، SAP Java) مكونات إضافية ليتم تركيبها لكي تعمل بشكل صحيح. يرى المستخدم النهائي درعا أحمر إذا لم تكن في المحول متطلبات مستوفاة. لا يعمل المحول وأعماله إذا لم يتم تكوينه بشكل صحيح. ستكون الدرع خضراء إذا ما تم تلبية جميع المتطلبات الأساسية. الدروع الصفراء تعني أن بعض الأشياء قد تمت تلبيتها، والبعض لا. في تكوينات المحول يستطيع المستخدم النهائي أيضا العثور على تكوينات المحول الإجمالية (إن أمكن)، كما يمكنه العثور على جميع الأنشطة المرتبطة بالمحول وذلك بالنظر إلى علامة التبويب توفير. لا ترتفع المهايئات ولا تنخفض، فهي تتوفر فقط لتوفير إمكانية الوصول إلى مكونات تقنية المعلومات المختلفة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems