المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المهايئ الطرفي

تكوين هدف طرفي

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول إستخدام المهايئ الطرفي في Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث والمهايئ الطرفي.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المهايئ الطرفي

يتيح المهايئ الطرفي لمستخدمي TEO الوصول إلى أي مكون يشغل SSH v2. يعمل خادم TEO بشكل مشابه لعميل SSH في إنشاء اتصال telnet أو SSH مع الجهاز الطرفي. يمكن أن يكون الجهاز خادم Unix/Linux، أو جهاز Cisco IOS®، أو أي جهاز آخر يشغل SSH v2. يتم إرسال الاتصال عبر قناة آمنة ويتم تشفيره بواسطة طبقة نقل بروتوكول SSH. سيتم تحديد خوارزمية التشفير المحددة للتشفير بواسطة ما يستخدمه الجهاز الطرفي (على نهايته).

تكوين هدف طرفي

أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى التعريفات > الأهداف في وحدة التحكم الرئيسية TEO.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق جديد > هدف المحطة الطرفية واتبع المعالج لإدخال المعايير. يمكنك أيضا إختيار هدف Unix/Linux بدلا من ذلك إذا كنت تستخدم هدف Unix/Linux فقط. ومع ذلك، فإن هدف المحطة الطرفية يعمل أيضا.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems