المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

وحدة تحكم ويب TEO

كيفية إستخدام المهام

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام المهام في وحدة تحكم ويب Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يتطلب هذا المستند أن تكون لديك معرفة عامة بمهام TEO ووحدة تحكم ويب TEO.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى TEO 2.1 أو أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

وحدة تحكم ويب TEO

وحدة تحكم ويب TEO عبارة عن واجهة مستخدم أخف وزنا تتيح للمستخدم النظر في المهام المعينة له وتشغيل عمليات أقران.

كيفية إستخدام المهام

أكمل الخطوات التالية:

1. افتح وحدة تحكم TEO على ويب وانتقل إلى صفحة المهام الخاصة بي.

ملاحظة: سترى المهام المعينة لك أو لمجموعتك فقط. إذا كنت لا تعرف كيفية تعيين المهام، فارجع إلى وثائق TEO أو اتصل بالدعم.

2. في صفحة "المهام الخاصة بي"، سترى كافة المهام المعينة لك. في أعلى الصفحة، يمكنك أيضا تحديد ما إذا كنت تريد رؤية المهام المفتوحة فقط أو كل المهام (بما في ذلك المهام المغلقة) أم لا. لفتح المهمة، انقر فوق إرتباط ويب لكل مهمة على الجانب الأيسر.

3. بعد أن تقوم بفتح المهمة، يمكنك التفاعل مع المهمة، وتغيير الحالة، وعرض أشياء مثل ملخص التشغيل التلقائي.

4. يسمح لك إعداد وحدة تحكم الويب هذه مع المهام بخدمة قاعدة مستخدم أكبر والاستمرار في إستخدام الإدخال والتفاعل مع خادم TEO.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems