المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مسألة

الحلول

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة سيراها العملاء عند ترقيتهم من Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x إلى 2.2 مع أهداف قاعدة بيانات Oracle.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مسألة

وبعد الترقية من نظام 2.1.x TEO إلى نظام 2.2 TEO، سيلزم التحقق من الأهداف وإضافة معلومات. ومع ذلك، سيكون للأهداف خطأ عند محاولة الاتصال. رأيت هذا بشكل خاص في ORA-12541 خطأ أو بعض خطأ فيما يتعلق بالمنفذ. تحدث هذه المشكلة فقط عندما يتم تحديد الهدف في 2.1.x، ولن يحدث ذلك إذا تم تعريف الهدف حديثا في 2.2.

الحلول

هناك إثنان حل بديل لهذه المسألة:

- يمكن حذف الهدف وإعادة إنشائه.

- يمكن تغيير سلسلة الاتصال إلى مصدر البيانات={ds}؛SID={sid}؛port={pt}؛Unicode=true.

ملاحظة: تأكد من صحة المنافذ عند تحديث سلسلة الاتصال.

يجب أن يكون الهدف بعد ذلك قادرا على حفظه.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems