المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قرار

حذف TEOProcess

حذف TeorReporting

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند معلومات حول كيفية حذف قواعد بيانات TEOProcess و TEORereporting إذا كانت قائمة على Oracle.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 أو إصدار أحدث

- قاعدة بيانات Oracle

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

قرار

يوضح هذا القسم كيفية حذف قواعد بيانات TEOProcess و TEORereporting. يفترض هذا أن المستخدم النهائي قام بتسمية قاعدة بيانات العملية/التكوين الخاصة به "TEOProcess".

حذف TEOProcess

قم بتشغيل هذه الأوامر في Oracle:

1. إفلات TeopRocess_Data بما في ذلك المحتويات ومسافات البيانات؛

2. إفلات TeopProcess_Temp لمساحة الجدولة بما في ذلك المحتويات وأعداد البيانات؛

3. إسقاط سلسلة عمليات المستخدم؛

حذف TeorReporting

قم بتشغيل هذه الأوامر في Oracle:

1. إفلات مساحة الجدولة TiarPort_Data بما في ذلك المحتويات ومسافات البيانات؛

2. إفلات مساحة الجدولة TiarPort_Index بما في ذلك المحتويات وأشرطة البيانات؛

3. إفلات مساحة الجدولة TiarPort_Temp بما في ذلك المحتويات وملفات البيانات؛

4. إسقاط سلسلة منافذ المستخدم؛

ملاحظة: انتبه عند حذف قاعدة بيانات TEORereporting لأن العديد من خوادم تطبيقات TEO يمكن أن تغذيه فيها. قم فقط بحذف قاعدة بيانات TEORereporting إذا لم تعد بحاجة إليها لأي خادم تطبيقات TEO.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems