المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مسألة

كيفية تغيير المنافذ

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية تغيير المنافذ المستخدمة من قبل محول خارج العملية في حالة عدم حاجة المستخدم النهائي إلى إستخدام الافتراضيات.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مسألة

تبدأ المهايئات الخارجة عن المعالجة باستخدام المنفذ 59986 للاتصالات. يستخدم كل مهايئ خارج العملية منفذين معا. الأول يستخدم 59986 و 59987. يستخدم المهايئ الثاني الخارج عن المعالجة 59988 و 59989. اعتبارا من TEO 2.2، هناك فقط مهايئين إثنين خارج المعالجة. قد يحتاج المستخدم النهائي إلى تغيير منافذ الاتصال إذا كان هناك تعارض مع تطبيق آخر.

كيفية تغيير المنافذ

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإيقاف خدمة TEO.

2. قم بتحرير ملف Tidal.Automation.Server.exe.config الموجود في دليل تثبيت TEO.

3. تحت علامة <Tidal.Automation.Engine.Master.Properties.Setting>، هناك إعداد ل "OutOfProcessAdapterBasePort" يمكن ضبطه وافتراضه إلى 59986. هذا يستطيع كنت غيرت وبدا مماثل إلى التالي إن الميناء يستعمل هو 60000:

<setting name="OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs="String"><value>60000</value> </setting>

4. قم بحفظ الملف وإعادة تشغيل خوادم TEO.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems