المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مثيل العملية مقابل العملية

ما الفرق؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الفرق بين عملية ومثيل عملية.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مثيل العملية مقابل العملية

من المهم للعملاء فهم الفرق بين الاثنين، وخاصة عند التعامل مع دعم Cisco وهندسة Cisco.

ما الفرق؟

العملية هي تعريف العملية الفعلية أو تكوينها. توجد واحدة فقط من هذه في كل عملية.

مثيل العملية هو مثيل قيد التشغيل أو مكتمل لتلك العملية يتضمن إخراج العملية وأخطائها، إذا كان هناك أي منها. يمكن أن يكون هناك العديد من مثيلات العملية لتعريف عملية واحد.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems