المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مسألة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

من الممكن أن ترى أخطاء حول Web HTTP Save File Activity الذي يشير إلى "قام الخادم بخرق للبروتوكول. القسم=ResponseStatusLine. ونتيجة لذلك، لم يتم إستلام ملف النشاط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مسألة

المشكلة هي أن الملف لم يتم إستلامه من ملف حفظ HTTP للويب.

الحل

أثناء إستمرار الحل، في TEO 2.2، يمكن للمستخدم إضافة إعداد في ملف تكوين الخادم الرئيسي.

أكمل الخطوات التالية:

1. أضفت هذا خط إلى ال tidal.automation.server.exe.config مبرد:

<system.net> <settings> <httpWebRequestUnsafeHeaderParsing = "true"/> </settings></system.net>

2. يمكن للمستخدم إضافة بعض الإعدادات إلى النشاط الفعلي. على سبيل المثال، قم بتعيين نوع محتوى رؤوس HTTP على التطبيق/x-www-form-urlencoded وقم بتعيين حقل الطلب في علامة التبويب طلب HTTP على userName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword>.

ملاحظة: يجب أن تكون كلمة المرور مرجعا متغيرا لسلسلة مشفرة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems