المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إستيراد التقارير

القضايا المحتملة

إستيراد الخطوات القياسية للتقرير

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تقنيات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند إستيراد تقارير SQL Server Reporting Services ل Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

إستيراد التقارير

في TEO، أختر إدارة > إعدادات قاعدة البيانات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق قاعدة بيانات التقارير واختر إستيراد التقارير لاستيراد التقارير.

القضايا المحتملة

بعد إدخال بيانات الاعتماد في الصفحة الأولى من معالج الاستيراد، عادة ما يرى العملاء الأخطاء المنبثقة حول الاتصالات. أول شيء يجب التحقق منه هو التحقق من إمكانية الوصول إلى عنوان URL الخاص بخادم التقارير من خادم TEO. انسخ عنوان URL هذا إلى مستعرض ويب على خادم TEO وحاول الانتقال إليه. إذا تعذر عليك الوصول إليه من خادم TEO، فلن تتمكن من إستيراد التقارير. أنت ينبغي أيضا دققت أن ال username وكلمة يكون مجموعة صحيح. على الإطار التالي، تحقق من صحة الموقع. يختلف الموقع من 2.1.x إلى 2.2، تأكد من إستيراد التقارير المناسبة للإصدار السابق أو أنها لا تعمل.

إستيراد الخطوات القياسية للتقرير

أكمل الخطوات التالية:

1. أختر إدارة > إعدادات قاعدة البيانات.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق قاعدة بيانات التقرير واختر إستيراد التقارير.

3. أدخل عنوان URL المناسب وبيانات الاعتماد في الصفحة الأولى من المعالج، انقر فوق التالي.

4. أدخل موقع ملفات RDL، انقر التالي.

5. إستيراد الملفات.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems