المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

خوادم Weblogic

الإجراء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند خطوات التهيئة اللازمة لربط محول JMX بخوادم WebLogic.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+ و WebLogic.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

خوادم Weblogic

تتطلب هذه التفاصيل تهيئة.

الإجراء

أكمل الخطوات التالية:

1. في خادم WebLogic، يجب إضافة السطر السفلي إلى setDomainEnv.cmd أو setDomainEnv.sh. استعملت ميناء 9999 غير أن أن يستطيع كنت أي رقم فريد.

2. set JAVA_OPTIONS=٪JAVA_OPTIONS٪ -dcom.sun.management.jmxremote -dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.

3. في تكوين TEO لمهايئ JMX، يجب أن يكون هذا هو التجاوز. استبدلت مضيف مع المضيف من WebLogic نادل والمنفذ مع ال نفسه يستعمل في ال setDomainEnv، service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems