المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند حلا لمشكلة معروفة.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى عامل Windows 3x.

المشكلة

يتم تشغيل حدث النظام الخاص بفقد الاتصال بالعامل بشكل مستمر.

الحل

لحل هذه المشكلة، قم بإبطئ محاولات إعادة التوصيل عندما تحدث أخطاء متصلة في الشبكة بعد التوصيل. تم حل هذه المشكلة في الإصدار 3.0.0.47 من الوكيل.

أتمت هذا steps in order to جلبت الإصدار الأخير من الوكيل:

1. انتقل إلى http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch (للعملاء المسجلين فقط).

2. حدد المنتجات > إدارة الشبكة والأتمتة > إدارة مركز البيانات والأتمتة > أتمتة عبء العمل > Cisco Tidal Enterprise Scheduler > وكيل Tidal لنظام Windows > أحدث الإصدارات.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems