المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين ذاكرة وكيل UNIX

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ضبط تخصيص الذاكرة لوكيل Tidal على نظام UNIX الأساسي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

المكون الموضح في هذا المستند هو عامل UNIX.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تكوين ذاكرة وكيل UNIX

لتعديل الذاكرة، أضف هذه المعلمات إلى ملف TagEnt.ini الخاص بالعميل:

minmem=256 maxmem=512

ملاحظة: الموقع الافتراضي لهذا الملف هو /opt/tidal/agent/bin.

تتحكم معلمات minmem وmaxMEM في عدد ميغابايت من الذاكرة التي يجب تخصيصها لعمليات "العميل". يمكن تعديل معلمات الذاكرة هذه حسب متطلبات الاحتياجات الفردية. قد يحتاج النظام لديك إلى أكثر أو أقل من تخصيصات الذاكرة الافتراضية. تحدد المعلمة minmem الحد الأدنى لمبلغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الذي يجب أن يكون متوفرا. القيمة الافتراضية هي 16 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). تحدد المعلمة maxMem الحد الأقصى لمبلغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الذي يجب أن يكون متوفرا لعمليات العميل. القيمة الافتراضية هي 48 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems