المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل سجل عقدة TS_019002:Delete بمعرف [##] رسالة خطأ فاشلة عند محاولة حذف اتصال وكيل/محول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات Tidal Enterprise Scheduler 6.0.0 و 6.0.1.170 و 6.0.1.178.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

عند محاولة حذف اتصال عميل/محول، يتم إستلام رسالة الخطأ TS_019002:Delete Node ذات المعرف [###].

الحل

أكمل الخطوات التالية لحذف الاتصال:

1. التعرف على مجموعات العمل في جزء مجموعة العمل التي لها حق الوصول إلى "الوكيل".

2. انقر فوق مربع الاختيار الموجود أمام اسم الوكيل لإزالة وصول مجموعة العمل إلى الوكيل.

ملاحظة: وثقت هذه المشكلة في cisco بق id CSCtr69079 (العملاء المسجلون فقط)، وسيتم تصحيحها في إصدار منتجات مستقبلي.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems