المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تغيير عمليات التحويل البرمجي للتقويم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تغيير عدد الأيام بين عمليات التحويل البرمجي التلقائية للتقويم. وبشكل افتراضي، يتم تحويل التقويمات برمجيا كل 100 يوم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الإصدار 5.3.1.286 أو إصدار أحدث من Tidal Enterprise Scheduler

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 5.3.1.286 أو إصدار أحدث من أداة Tidal Enterprise Scheduler Master.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تغيير عمليات التحويل البرمجي للتقويم

لتغيير وقت التحويل البرمجي للتقويم الافتراضي الداخلي، أضف صفا جديدا إلى نظام جدول قاعدة بيانات Admiral لاحتواء sysval_id 112 وتعيين sysval_integer إلى قيمة تشير إلى عدد الأيام للانتظار بين عمليات التحويل البرمجي للتقويم. لتعطيل عمليات التحويل البرمجي التلقائية للتقويم، قم بتعيين sysval_integer إلى -1.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems