المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة في Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TS) تحدث عند تثبيت عميل Windows وتلقي خطأ ينص على وجوب تثبيت .NET 2.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب تسجيل دخولك كمسؤول محلي لإكمال الإجراء في هذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى وكيل Cisco Tidal Enterprise Scheduler 3.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.

المشكلة

إذا قمت بتثبيت .NET 4.0 وأعد تشغيل الخادم بعد التثبيت، فقد تتلقى خطأ يفيد بوجوب تثبيت .NET 2.0.

تحدث هذه المشكلة لأن .NET 4.0 لا يركب كل المكونات من إصدارات .NET السابقة. بما أن تثبيت .NET 4.0 ليس تراكميا، يجب تثبيت كل إصدار من .NET.

الحل

تتطلب أداة Cisco Tidal Enterprise Scheduler وجود .NET 2.0 فقط. إذا كنت قد قمت بتثبيت إصدارات سابقة أو أحدث من .NET، فيجب عليك تثبيت .NET 2.0 كذلك.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems