المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

حل الخطأ "يتعذر العثور على FieldDescriptor ل "Error" في ClassDescriptor للإجراء"

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية حل خطأ توصيل محول JDE هذا. يظهر هذا الخطأ في العميل عندما تقوم باختبار التوصيل كما يوجد في سجل خدمة المحول.

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of

action

05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:

Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- مهايئ Tidal JDE من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- مهايئ Tidal JDE من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

حل الخطأ "يتعذر العثور على FieldDescriptor ل "Error" في ClassDescriptor للإجراء"

هذه مشكلة متعلقة بتكوين jde.ini على خادم JDE. وهو مرتبط بمعلمة نظام قسم LRENGINE. تأكد من وجود الدليل لهذه المعلمة. إذا لم يكن موجودا، يمكنك إنشاء الدليل. هنا مثال لمقتطف من jde.ini:

[LRENGINE]

System=/E900SYS/output

Repository_Size=20

Disk_Monitor=YES

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems