المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

كيفية تكوين السجلات الرئيسية ليتم وضعها في موقع بديل

معلومات ذات صلة

المقدمة

بشكل افتراضي، تكون ملفات التدوين الرئيسية موجودة على الخادم الرئيسي في مكان محدد. بالنسبة إلى Windows Master، فإن الملفات موجودة في دليل TIDAL\Scheduler\master\log. بالنسبة لأصل Unix، فإن الملفات موجودة في: Tidal/Master/Log. يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية تكوين السجلات للانتقال إلى موقع بديل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تفترض هذه المعلومات وجود مدير 5.3.1 أو 6.0.x.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

كيفية تكوين السجلات الرئيسية ليتم وضعها في موقع بديل

أكمل هذا الإجراء:

1. إضافة هذه المعلمة إلى ملف master.props:

LogDirectory=<path>

تحتاج إلى إستخدام علامات مائلة للأمام في المسار. على سبيل المثال، إذا كان المسار الحقيقي هو D:\SystemApps\Tidal\Log، أستخدم:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

ملاحظة: المعلمة LogDirectory حساسة لحالة الأحرف.

2. يجب إعادة تشغيل الأساسي بعد تغيير الأساسي.props.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems