المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

سبب

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الحل عندما لا تقوم قائمة الوكيل المطلوب دائما بتشغيل الوظائف على الوكيل الأول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من Tidal Enterprise Scheduler (TS) 5.3.1.338 وفيما بعد.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى معيار TS 5.3.1.338 والإصدارات اللاحقة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

لا تقوم قائمة الوكيل المطلوب دائما بتشغيل الوظائف على الوكيل الأول.

سبب

وأضاف الإصدار 5.3.1.182 من السجل الرئيسي تحققا من الحد الأقصى لوظيفة الوكيل لتحديد ما إذا كان هناك وكيل متاح للتحديد من قائمة الوكلاء.

الحل

تمت إضافة معرف النظام الجديد 114. تعيين إلى (N) لتجاهل حد مهمة الوكيل عند تحديد وكيل من قائمة عوامل مرتبة. الإعداد الافتراضي هو (Y)، مما يعني أنه إذا كان العميل قد وصل إلى حد وظيفته، فإنه سيقوم بفحص العميل التالي في القائمة المطلوبة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems