المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

سبب

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب عدم اتصال الناقل بقواعد بيانات مختلفة إذا لم تتطابق كلمات مرور Tidal.

المتطلبات الأساسية

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل محاولة هذا التكوين:

- 5-3-1 رئيسي

المكونات المستخدمة

يفترض هذا المستند إستخدام ناقل 5.3.1.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

لن يتصل الناقل بقاعدتي بيانات مختلفتين إذا لم تتطابق كلمات مرور Tidal.

سبب

يجب أن تكون كلمة مرور حساب Tidal هي نفسها على كل من قواعد بيانات المصدر والوجهة. عند تغيير كلمة مرور قاعدة البيانات من كلمة المرور الافتراضية، يتم تخزين كلمة المرور الجديدة في تسجيل أجهزة عميل Windows في مفتاح مشفر. الناقل هو أداة عميل تتصل بكل من قواعد بيانات المصدر والوجهة، ويعرف إستخدام كلمة المرور الموجودة في هذا المفتاح المشفر. ونظرا لأنه يمكن أن يكون هناك مفتاح واحد فقط، يجب أن تتطابق كلمات المرور.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems