المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب عدم إمكانية حذف قوائم الانتظار التي لم تعد هناك حاجة إليها في جزء قوائم الانتظار.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Scheduler.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

لا يمكن حذف قائمة الانتظار إذا كانت هناك سجلات عمل مقترنة بها. يحتوي جدول العمل على علاقة مفتاح خارجي بالجدول الكامل.

الحل

أنجزت in order to حللت هذا إصدار، واحد من هذا إجراء:

- إزالة كافة سجلات العمل المقترنة بقائمة الانتظار يدويا.

- حدد خيار تكوين نظام تنظيف المحفوظات اليومية التلقائية من أجل إزالة هذه السجلات تلقائيا بمجرد انتهاء فترة الاستبقاء.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems