المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الحل البديل للمشكلة التي لا تظهر فيها نافذة انقطاع العامل/المحول بشكل صحيح ولا يمكنك تحرير حقل حتى للتقويم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1

- نافذة الانقطاع للوكلاء أو المهايئات عند عرضها في عميل Tidal الإصدار 5.3.1

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أداة Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

لا يتم عرض نافذة انقطاع العامل/المحول بشكل صحيح ولا يمكنك تحرير حقل حتى للتقويم.

الحل

هذه مشكلة تتعلق بالعرض مع عميل Tidal الذي يعمل على Windows 7 أو Windows 2008. in order to عملت حول هذا إصدار، ركضت Tidal زبون في XP توافق أسلوب. للقيام بذلك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق إختصار عميل Tidal واختر خصائص. أختر علامة التبويب التوافق. لوضع التوافقية، أختر الخيار ل Windows XP. طقطقت ok وأعدت تشغيل Tidal زبون.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems