المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تنفيذ إجراء مخزن Oracle موجود

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند تعليمات حول كيفية تنفيذ إجراء مخزن Oracle.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Tidal Master (Windows أو Unix)

- مهايئ قاعدة بيانات Oracle

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

- Tidal Enterprise Scheduler الإصدار 5.3.1 أو أعلى (بما في ذلك إصدارات 6.x)

- مهايئ قاعدة بيانات Tidal Enterprise Scheduler Oracle

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تنفيذ إجراء مخزن Oracle موجود

لتنفيذ إجراء مخزن Oracle موجود من داخل مجدول Tidal Enterprise، يجب أن يحتوي الإجراء المخزن على "BEGIN" قبل الإجراء المخزن و"END" في النهاية (لاحظ الفاصلة المنقوطة). يجب أن يتم كل ذلك في خطوة واحدة في مهايئ قاعدة بيانات Oracle، وليس في ثلاث خطوات.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems