المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

قد يجد المستخدمون حركات فارغة أو tcode_id=1 في جدول TA_PREF_USER_TRANS_COUNT.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

Tidal Transaction Analyzer (TTA)، الإصدار 1.9 أو إصدار أحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الحل

هذه الحركات قياسية وتبدو فارغة أو خالية في قاعدة بيانات TA.

وفيما يلي ما يتعلق بذلك:

- يمكن أن تكون أنشطة تسجيل الدخول أو وظائف الخلفية أو تفاصيل RFC. يمكن للعملاء تشغيل تقارير التدقيق للتحقق من البرامج التي يتم تنفيذها وإعداد تقارير عن التعليمات البرمجية الفارغة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems