المحتويات

المقدمة

ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين ل Tandberg EX90؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام TelePresence System EX90 من Cisco.

س. ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين ل EX90 TANDBERG؟

أ. اسم المستخدم الافتراضي هو "admin" وكلمة المرور "" (فارغ) ل Tandberg EX90.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems