المحتويات

المقدمة

لماذا تعرض معلومات النظام 1920*1088 بكسل عند إجراء المكالمات باستخدام 1080p باستخدام برنامج الترميز Tandberg؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence System Codec C90، و Cisco TelePresence System Codec C60، و Cisco TelePresence System Codec C40، و Cisco TelePresence System EX90.

س. لماذا تعرض معلومات النظام 1920*1088 بكسل عند إجراء المكالمات باستخدام 1080p باستخدام برنامج الترميز Tandberg؟

أ. هذه الإجابة صالحة للمنتجات التالية:

تاندبرغ EX90

تاندبرغ كوديك سي 20

Tandberg Codec C40

تاندبرغ كوديك سي 60

Tandberg Codec C90

1080p هو 1920*1080 بكسل. على أي حال، لتكون قادرا على تشفير الصورة، فإن دقة الوضوح يجب أن تكون قابلة للتقسيم بمقدار 16. يتم تقسيم الصورة إلى كتل ماكرو حجمها 16*16 بكسل عند ترميزها، ومن ثم ستحصل على دقة تبلغ 1920*1088 بدلا من 1920*1080.

ملاحظة: سيضيف الترميز 8 خطوط سوداء في أسفل الصورة المشفرة. ستتم إزالة هذه الخطوط مرة أخرى من الجانب البعيد. ولا يستخدم أي قياس لتحقيق ذلك.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems