المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التحقق من حالة وحدة إمداد الطاقة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديد فشل في وحدة إمداد الطاقة لنظام TelePresence EX90.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CTS-EX90-K9.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التحقق من حالة وحدة إمداد الطاقة

قد يكون سبب فشل مصدر الطاقة هو فشل نظام TelePresence EX90 في التشغيل.

مع توصيل نظام EX90 بمصدر الطاقة، وتوصيل وحدة إمداد الطاقة بالطاقة، لاحظ لون مؤشر LED على مصدر الطاقة. إذا كانت وحدة إمداد الطاقة تعمل بشكل طبيعي، فإنها تحتوي على مؤشر LED أزرق كما هو موضح في هذه الصورة:

في حالة فشل مصدر الطاقة، لا يحتوي مصدر الطاقة على إضاءة LED الزرقاء كما هو موضح في هذه الصورة: