المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تثبيت تراخيص المنافذ والشاشات على وحدة التحكم متعددة النقاط لنظام TelePresence (MCU)

تثبيت تراخيص المنفذ على المشرف على محرك خدمات الوسائط (MSE) من Cisco ل MSE Series MCUs

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

المقدمة

يصف هذا المستند تثبيت تراخيص المنافذ على وحدة التحكم في نقاط متعددة (MCU) لنظام TelePresence من Cisco و Cisco Media Services Engine (MSE) MCU عبر واجهة الويب.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

لقد قمت بتثبيت وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU) بنجاح وطبقت عنوان IP صالح يمكن الوصول إليه عبر واجهة الويب.

تم بنجاح تثبيت مشرف هيكل MSE ل MCU سلسلة MSE.

تم تقديم طلب للحصول على مفتاح ترخيص منفذ صالح للرقم التسلسلي لوحدة MCU واستلامه.

تمتع بإمكانية الوصول إلى وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU) باستخدام حساب مسؤول بواسطة واجهة الويب.

كن على معرفة بالأنظمة الأساسية المختلفة لوحدة التحكم في الإرسال/الاستقبال (MCU) و Cisco TelePresence MSE MCU باستخدام واجهة الويب.

إستخدام مستعرض ويب مثل Firefox أو Internet Explorer أو Chrome.

ملاحظة: يمكن العثور على أدلة تثبيت وحدة التحكم في إدارة الهيكل من سلسلة MSE هنا: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-mse-series/products-installation-guides-list.html

ملاحظة: يمكن العثور على أدلة تثبيت وحدة المعالجة المركزية (MCU) من السلسلة 5300 هنا: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-5300-series/tsd-products-support-series-home.html

ملاحظة: يمكن العثور على أدلة تثبيت وحدة التحكم في إدارة الهيكل من السلسلة 4500 هنا: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4500-series/products-installation-guides-list.html

ملاحظة: يمكن العثور على أدلة تثبيت وحدة المعالجة المركزية (MCU) من السلسلة 4200 هنا: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4200-series/products-installation-guides-list.html

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

جميع الإصدارات من Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) 4200 Series.

جميع الإصدارات من Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) 4500 Series.

جميع الإصدارات من Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) 5300 Series.

جميع الإصدارات Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) MSE Series 8420.

جميع الإصدارات Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) MSE Series 8510.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

تثبيت تراخيص المنافذ والشاشات على وحدة التحكم متعددة النقاط لنظام TelePresence (MCU)

يقوم مثال واجهة الويب هذا بالفيديو باستكمال هذا المستند:

ملاحظة: بمجرد تثبيت وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU) لديك الرقم التسلسلي وطبقته على مفتاح ترخيص المنفذ، يمكنك تلقي بريد إلكتروني خاص بالترخيص من فريق ترخيص Cisco باستخدام مفتاح ترخيص المنفذ أو مفتاح الإصدار أو مفاتيح الخيار/الميزة. في مثال البريد الإلكتروني، يمكنك أن ترى عينة مفتاح ترخيص منفذ.

ملاحظة: توجد أمثلة على PAK خارج نطاق هذا المستند.

مثال على البريد الإلكتروني

ملاحظة: تزيد تراخيص المنافذ عدد المنافذ المرخصة دون الحاجة إلى أجهزة جديدة (حتى الحد الأقصى المتاح على نوع معين من وحدات MCU).

ملاحظة: تقترن تراخيص المنافذ والشاشات بالرقم التسلسلي لوحدة التحكم MCU.

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى واجهة الويب باستخدام حساب مسؤول:

الخطوة 2. انتقل إلى الإعدادات > الترقية:

الخطوة 3. أدخل قيمة مفتاح ترخيص المنفذ في حقل إضافة مفتاح وانقر فوق إضافة مفتاح:

تثبيت تراخيص المنفذ على المشرف على محرك خدمات الوسائط (MSE) من Cisco ل MSE Series MCUs

ملاحظة: تزيد تراخيص المنافذ عدد المنافذ المرخصة دون الحاجة إلى أجهزة جديدة (حتى الحد الأقصى المتاح على نوع معين من وحدات MCU).

ملاحظة: بالنسبة لوحدات MCU فئة MSE، تقترن تراخيص المنافذ بالرقم التسلسلي لهيكل سلسلة MSE. يتم تطبيقها وتخصيصها لمختلف خوادم MCU النصلية في مشرف الهيكل.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة الويب الخاصة بمشرف سلسلة MSE باستخدام حساب مسؤول.

الخطوة 2. انتقل إلى تراخيص المنافذ:

الخطوة 3. انقر على إرتباط تراخيص منافذ الوسائط:

الخطوة 4. قم بالتمرير إلى قسم إدارة مفتاح الترخيص. أدخل قيمة مفتاح ترخيص المنفذ في حقل مفتاح الترخيص وانقر فوق إضافة مفتاح:

تلميح: انقر على زر i في الصفحة للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: بالنسبة لوحدات MCU فئة MSE، تقترن تراخيص المنافذ بالرقم التسلسلي لهيكل سلسلة MSE. يتم تطبيقها وتخصيصها لمختلف خوادم MCU النصلية في مشرف الهيكل. إذا كنت قد طلبت تراخيص المنافذ والشاشات مع الهيكل، فإنها مثبتة مسبقا على الهيكل لك. لا يمكنك نقل تراخيص المنافذ.

التحقق من الصحة

انتقل إلى الإعدادات > الترقية والتمرير إلى قسم إدارة الميزات على وحدة تحكم في الوصول عن بعد (MCU) وتحقق من مفاتيح الترخيص:

انتقل إلى تراخيص المنافذ > تراخيص المنافذ على مشرف من سلسلة MSE وانتقل إلى قسم إدارة مفتاح الترخيص وتحقق من عروض مفتاح ترخيص المنفذ في قائمة مفاتيح الترخيص.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

الخطوة 1. تحقق من الميزة أو ترخيص المنفذ الذي تم إستلامه، وتأكد من أنه مخصص لمعرف المنتج (PID) الصحيح وتم إصداره للرقم التسلسلي الصحيح لوحدة التحكم متعددة النقاط لنظام التواجد عن بعد (MCU) أو الرقم التسلسلي لهيكل سلسلة MSE.

الخطوة 2. تأكد من تثبيت المفتاح الصحيح للرقم التسلسلي الصحيح لوحدة التحكم متعددة النقاط لنظام TelePresence (MCU).

الخطوة 3. تأكد من إدخال قيمة المفتاح في حقل إضافة مفتاح من قسم إدارة الميزة في صفحة الإعدادات > الترقية.

الخطوة 4. قم بتقييم الخطوات في هذا الدليل والخطوات من واحدة إلى ثلاث في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها مرة أخرى. إذا كان الكل صحيحا، فقم بإضافة المفاتيح مرة أخرى. تأكد من عدم وجود مسافات أو حروف إضافية في القيمة التي تم إدخالها وتأكد من تضمين أي شرط.

إذا واجهت أي أخطاء بعد اتباع الخطوات من الأولى إلى الرابعة، اتصل ب Cisco TAC لتلقي تعليمات حول التثبيت.