المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

تنزيل السجلات باستخدام SSH

تنزيل السجلات باستخدام RTMT

المقدمة

يصف هذا وثيقة العملية أن يجمع سجل ل cisco مركز الذكاء الموحد (CUIC)، معطيات مباشرة (LD) و cisco هوية خدمة (IDs) نادل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أداة Cisco Unified Real Time Monitoring Tool (RTMT)

- أي خادم لبروتوكول نقل الملفات الآمن العام (SFTP)

- خادم CUIC و LD و IDs

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن وضع خادم Cisco CUIC و LD و IDs في موقع واحد على خادم واحد أو يمكن تثبيتها على خوادم منفصلة. في جميع الحالات، تكون العملية لجمع السجلات من RTMT و/أو طبقة الأمان (SSH) متشابهة.

المشكلة

كيف أن يجمع CUIC، LD و IDs سجل؟

الحل

تنزيل السجلات باستخدام SSH

الخطوة 1. سجل الدخول إلى سطر أوامر SSH (CLI) الخاص ب CUIC و LD والمعرفات.

الخطوة 2. ركضت الأمر in order to جمعت CUIC ذات سجل:

الحصول على الملف ActiveVelog /cuic/log/cuic/*.* يتم الضغط على عدد ساعات إعادة الاتصال 1

الحصول على الملف ActiveModel /cuic/log/cuicsrvr/*.* يتم الضغط على عدد ساعات إعادة الاتصال 1

ضغط الملف ActiveVelog tomcat/log/*.* متداخل

الخطوة 3. ركضت الأمر in order to جمعت LD متصل سجل:

الحصول على الملف ActiveModel/log/*.*

الخطوة 4. قم بتشغيل الأمر من أجل تجميع السجلات ذات الصلة بالمعرفات:

الحصول على معرفات/log/*.* ضغط إعادة الضغط على أيام المرحل 1

ملاحظة:الرجاء ملاحظة أنك تحتاج إلى خادم SFTP لتنزيل السجلات.

تنزيل السجلات باستخدام RTMT

الخطوة 1. تنزيل RTMT من صفحة OAMP. سجل الدخول إلى https://<عنوان المضيف>/oamp حيث يكون عنوان المضيف هو عنوان IP الخاص بالخادم.

الخطوة 2. انتقل إلى أدوات > تنزيل ملحق RTMT. قم بتنزيل المكون الإضافي وتثبيته.

الخطوة 3. قم بتشغيل RTMT وسجل الدخول إلى الخادم باستخدام بيانات اعتماد المسؤول.

الخطوة 4. انقر نقرا مزدوجا فوق تتبع و Log Central ثم انقر نقرا مزدوجا فوق تجميع الملفات

الخطوة 5. يمكنك رؤية علامات التبويب هذه للخدمات المحددة ويجب عليك تحديد جميع الخدمات/الخوادم ل CUIC و LD والمعرفات.

ل CUIC:

للبيانات المباشرة:

للمعرفات:

بالنسبة لخدمات النظام الأساسي، تعتبر عملية تحديد سجلات Tomcat وعارض الأحداث فكرة جيدة بشكل عام:

الخطوة 6. حدد التاريخ والوقت مع المجلد الوجهة لحفظ السجلات والسجلات التي سيتم حفظها.