المحتويات

نظرة عامة

ما الجديد

معيبونا

العيوب التي تم حلها

العيوب المعروفة

نظرة عامة

سحابة تجربة الشريك (PX) هي بوابة لشركاء Cisco للتواصل مع Cisco وعملائها والتي تتضمن لوحات معلومات موحدة وعروض الشركاء والدروس المستفادة والمزيد. يسمح PX Cloud للشركاء بتحديد فرص توسيع عروض الخدمة الخاصة بهم من خلال الوصول إلى معلومات CX Cloud الخاصة بالعميل. كما توفر سحابة PX مجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للشركاء بدمج أفكارنا في أدوات ممارسة نجاح العملاء الخاصة بهم.

بعد التمهيد، انتقل إلى سحابة PX وسجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد CCO (معرف Cisco).

ما الجديد

لا توجد ميزات سحابة PX جديدة متوفرة كجزء من إصدار أغسطس 2023.

معيبونا

العيوب التي تم حلها

يحدد هذا القسم العيوب التي تم حلها لهذا الإصدار.

المعرّف

العنوان

CSCwf84131

في السابق في سحابة PX، حدث خطأ معروض إذا كان قد تتصل بي Cisco بشأن خانة الاختيار هذه الملاحظات تم تحديدها في نموذج الملاحظات. تم حل هذه المشكلة ولم يعد الخطأ يعرض.

CSCwf88937

في السابق في PX Cloud، يظهر خطأ عندما حاول المستخدمون الذين لديهم حق الوصول للقراءة فقط فتح عرض Ask-the-expert أو Accelerator غير منشور. تم حل هذه المشكلة ولم يعد الخطأ يعرض.

CSCwf90362

في السابق في سحابة PX، عند التنقل إلى إعدادات المسؤول، يتم عرض HostCrumb بشكل متقطع من الخلف إلى المدخل بدلا من اسم التجانب الذي حدث التنقل منه. تم حل هذه المشكلة بحيث يعرض WidthCrumb اسم التجانب المناسب كما هو متوقع.

العيوب المعروفة

لا توجد عيوب معروفة لهذا الإصدار.