المحتويات

المقدمة

يصف هذا المستند التغييرات المطلوبة لترحيل نقطة نهاية من مركز بيانات إلى مركز بيانات آخر وتكوينها.

طوبولوجيا فيزيائية

يبين الشكل 1 الترابط بين مركزي بيانات.

شكل 1: طوبولوجيا فيزيائية

تتضمن مواقع التيار المستمر (DC) والتجريد من السلاح (DR) البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI). تتضمن مواقع التيار المباشر (DC) و DR محولات شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) والورق الحدودي والشباك الفرعية وأجهزة الشبكة بين المواقع (IS) وأوراق الخادم ونقاط النهاية المتصلة.

طوبولوجيا منطقية

شكل 2: طوبولوجيا منطقية

الكائنات المنطقية التي تم تكوينها في كلا الموقعين:

- تم تكوين إنتاج المستأجر في مواقع DC و DR.

- تم تكوين DC-VRF-WEB و DC-VRF-APP في موقع DC1. تم تكوين DR-VRF-WEB و DR-VRF-APP في DR-SITE2.

- يتم تكوين كل VRF باستخدام نقاط وصول L3Out محلية على نقطة الحدود باتجاه محولات WAN. يتم تكوين المسارات الافتراضية على ورقة الحدود باتجاه محولات WAN.

- يتم تكوين محولات WAN باستخدام التوجيه الثابت للاتصالات بين شبكات VRF وبين شبكات DC.

- تم تكوين كل من مركزي البيانات باستخدام BDs المحلية و EPG. تحتوي DC-BD1-Web/DC-EPG1-web و DC-BD2-web/DC-EPG2-web و DC-BD-APP/DC-EPG-APP. وتحتوي DR-BD1-Web/DR-EPG1-Web و DR-BD2-WEB/DR-BD-APP/DR. تطبيق-epg.

- توجد نقاط نهاية متصلة في EPG للويب والتطبيق.

- تتم إضافة DC-site1 و DR-SITE2 في Nexus Dashboard Orchestrator.

تدفق حركة المرور قبل ترحيل نقطة النهاية

هناك أنواع متعددة من تدفق حركة المرور في مراكز البيانات:

- تدفق حركة مرور Intra EPG

- تدفق حركة المرور بين EPG

- تدفق حركة مرور VRF الداخلي

- تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

تدفق حركة مرور Intra EPG

شكل 3: تدفق حركة مرور Intra EPG

يعد الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-2 بمثابة اتصال بين مجموعة إدارة البرامج (EPG)، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى شبكة DC-EPG1-WEB. يعد الاتصال بين DR-EP-1 و DR-EP-2 اتصالا بين مجموعات إدارة البرامج (EPG)، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DR-EPG1-WEB.

تدفق حركة مرور EPG البيني

الشكل 4: تدفق حركة مرور EPG البيني

DC-EP-1 و DC-EP-3 هما جزء من DC-EPG1-WEB و DC-EPG2-WEB على التوالي، والاتصال بين نقطتي النهاية هاتين هو تدفق حركة مرور EPG. DR-EP-1 و DR-EP-3 هما جزء من DR-EPG1-WEB و DR-EPG2-WEB على التوالي، والاتصال بين نقطتي النهاية هاتين هو تدفق حركة مرور EPG.

تدفق حركة مرور VRF الداخلي

شكل 5: تدفق حركة مرور VRF الداخلي

تقوم ورقة حدود التيار المباشر بإعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى محولات WAN DC لأي اتصال بين شبكات VRF. يتم إستخدام محولات WAN ل DC للاتصال بين شبكات VRF. يتصل DC-EP-1/EP-2 (VRF Web) ب DC-EP-4 (تطبيق VRF) من خلال محولات WAN. تقوم ميزة Dr. Border Leaf بإعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى محولات DR WAN للحصول على أي اتصال بين شبكات VRF. يتم إستخدام محولات DR WAN للاتصالات بين شبكات VRF. يتصل DR-EP-1/EP-2 (VRF Web) ب DR-P-4 (تطبيق VRF) من خلال محولات WAN.

تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

شكل 6: تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

الاتصال بين نقاط النهاية ل DC و DR-Endpoints المعاد توجيهها إلى ورقة الحدود. تقوم ورقة الحدود بإعادة توجيه حركة المرور إلى محولات WAN. يتم إستخدام محولات WAN للاتصالات بين مراكز البيانات.

خطة الترحيل

يتم إستخدام Nexus Dashboard Orchestrator لإنشاء المواقع المتعددة بين كلا الموقعين، EPG/BDs الممتدة عبر المواقع ونقاط النهاية المراد ترحيلها من موقع DC1 إلى DR-SITE2،

إنشاء المخطط-1

Schema-1 الذي تم إنشاؤه من خلال Nexus Dashboard Orchestrator.

شكل 7: قالب المستأجر - إضافة مخطط

شكل 8: إضافة اسم المخطط

إنشاء تم تمديده بواسطة Template-VRF-Contract

تم توسيع Template-VRF-Contract داخل Schema-1. DC-SITE1 و DR-SITE2 ليكونا جزءا من هذا Template و Tenant-Production ليقترنا بنفس القالب. هذا هو القالب الممدد. يجب أن يكون VRF والعقود جزءا من "قالب منفصل"، نظرا لمشاركة هذه الكائنات عبر BD/EPGs الأخرى. هذا القالب المراد إستخدامه لتوسيع نطاق التردد الظاهري (VRF) من نوع DC-SITE1 والتعاقد مع DR-SITE2.

شكل 9: إضافة قالب تطبيق - تحديد مجموعة شبكات متعددة ل ACI

شكل 10: إضافة قالب اسم القالب - WEB-VRF-Contract-Extended، حدد إنتاج المستأجر

شكل 11: تفاصيل Template-Web-VRF-Contract-Extended

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Extended

إستيراد DC-VRF-WEB و DC-VRF-WEB-Contract من موقع DC1. يتم إنشاء عقود للاتصال بين EPG واتصال EPG-to-L3Out.

شكل 12: انقر على إستيراد وحدد DC-SITE1

شكل 13: تحديد عقد من موقع DC1

شكل 14: تحديد عامل التصفية من موقع DC1

شكل 15: تحديد VRF من موقع وحدة التحكم بالمجال DC1

شكل 16: قالب-web-VRF-contract-الممتدة مع VRF ومعلومات العقد

نشر قالب-VRF-Contract-Extended

انقر فوق نشر القالب-VRF-الذي تم تمديده بموجب عقد وحدد موقع وحدة التحكم بالمجال DC1 و DR-SITE2

شكل 17: إضافة بنى إلى القالب-VRF-Contract-Extended

شكل 18: نشر قوالب المزامنة

شكل 19: اكتمل النشر

شكل 20: التحقق من صحة التردد اللاسلكي والعقود المنشورة على كلا الموقعين

إنشاء Template-EPG1-BD1-Extended

تم توسيع القالب-EPG1-BD1 داخل المخطط-1. تمت إضافة DC-SITE1 و DR-SITE2 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا هو القالب الممدد. يستخدم هذا القالب لتمديد DC-EPG1-Web و DC-BD1-Web إلى DR-SITE2.

شكل 21: إضافة قالب تطبيق - تحديد مجموعة شبكات متعددة ل ACI

شكل 22: إضافة قالب اسم القالب-EPG1-BD1-Extended، حدد إنتاج المستأجر

شكل 23: التفاصيل الممتدة الخاصة ب Template-EPG1-BD1

إستيراد EPG1-BD1 في Template-EPG1-BD1-Extended

إستيراد DC-EPG1-Web و DC-BD1-Web من موقع DC-SITE1.

شكل 24: انقر على إستيراد وحدد DC-SITE1

الشكل 25: تحديد DC-EPG1-WEB من موقع DC1

الشكل 26: تحديد DC-BD1-WEB من موقع DC1

تغيير إعداد BD في Template-EPG1-BD1-Extended

قم بتمكين امتداد L2 في إعدادات الويب ل DC-BD1 وأضف عنوان IP للعبارة. يستخدم هذا القالب لتوسيع BD عبر الموقع وبوابة AnyCast التي تم تكوينها في موقع DC1 و DR-SITE2.

شكل 27: حدد تمدد L2 في DC-BD1-WEB

شكل 28: إضافة شبكة IP/فرعية للعبارة

نشر قالب-EPG1-BD1-Extended

انقر فوق نشر Template-EPG1-BD1-Extended وحدد DC-site1 و DR-site2

شكل 29: إضافة بنى إلى القالب-EPG1-BD1-Extended

شكل 30: نشر قوالب المزامنة

شكل 31: اكتمل النشر

ترحيل DC-EP-1 من موقع DC1 إلى DR-SITE2

قم بتكوين الربط الثابت في DR-SITE2 في DC-EPG1-WEB واقتران DR-SITE2 Physical Domain. قم بترحيل DC-EP-1 من موقع DC1 إلى DR-SITE2.

شكل 32: الطراز DC-EP-1 الذي تم التعرف عليه حاليا في موقع وحدة التحكم بالمجال DC-Site1

شكل 33: DC-EP-1 الذي تمت إزالته من موقع DC1

شكل 34: إضافة مجال فعلي في DR-SITE2

شكل 35: إضافة ربط ثابت في DR-SITE2

شكل 36: الطراز DC-EP-1 الذي تم تعلمه في DR-SITE2

التصميم المادي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

يتصل DC-EP-1 بورقة الخادم DR-SITE2.

شكل 37: التصميم المادي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تصميم منطقي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

يتصل DC-EP-1 بورقة الخادم DR-SITE2. يتم تمديد DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB و DC-VRF-WEB بين موقع DC1 و DR-SITE2.

شكل 38: تصميم منطقي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تدفق حركة مرور البيانات داخل EPG بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 39: تدفق حركة مرور البيانات داخل EPG بعد ترحيل DC-EP-1

يعتبر الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2 بمثابة اتصال بين وحدات EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى شبكة DC-EPG1-Web. ويحدث هذا الاتصال من خلال وحدة التحكم بالمجال DC إلى إرتباطات DR IS متعددة المواقع/الشبكات الفرعية.

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2

شكل 40: إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2

جدول التوجيه من الميزات الأساسية

تم التعرف على DC-EP-1 في DC-SP-01/DC-SP-02 من DR-SP-01/DR-SP-02.

شكل 41: جدول التوجيه من الميزات الأساسية

يتم التعرف على الطراز DC-EP-1 في موقع DC1-SP-01 من الطراز DR-SITE2-SP-01

يغطي DR-site2-SP-01 بروتوكول IP لبروتوكول TEP للبث الأحادي

إنشاء Template-EPG2-BD2-Site1

يحدث الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3 بمجرد أن يصبح DC-EPG2-WEB و DC-BD2-WEB جزءا من Nexus Dashboard Orchestrator.

تم إنشاء Template-EPG2-BD2-Site1 داخل Schema-1. تمت إضافة DC-SITE1 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يستخدم هذا القالب لاستيراد قالب-EPG2-BD2-site1 للاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3.

يتطلب اتصال DC-EP-1 و DC-EP-3 أن يكون DC-EPG2-BD2 جزءا من Nexus Dashboard Orchestrator.

شكل 42: لا يستطيع الطرازان DC-EP-1 و DC-EP-3 الاتصال

شكل 43: إضافة قالب تطبيق - تحديد مجموعة شبكات متعددة ل ACI

الشكل 44: إضافة قالب اسم القالب-EPG2-BD2-SITE1، حدد إنتاج المستأجر

شكل 45: تفاصيل Template-EPG2-BD2-Site1

إستيراد EPG2-BD2 في template-EPG2-BD2-site1

إستيراد DC-EPG2-WEB و DC-BD2-WEB من موقع DC1.

شكل 46: انقر على إستيراد وحدد DC-SITE1

الشكل 47: تحديد DC-EPG2-WEB من موقع DC1

الشكل 48: تحديد DC-BD2-WEB من موقع DC1

شكل 49: يتم إستيراد العقد المرتبط ب DC-EPG2-WEB

نشر template-epg2-bd2-site1

انقر على نشر Template-EPG2-BD2-Site1 وحدد DC-Site1

الشكل 50: إضافة قنوات ليفية إلى EPG2-BD2-SITE1

شكل 51: نشر قوالب المزامنة

شكل 52: اكتمل النشر

شكل 53: يتم نشر DC-EPG2-WEB في كلا الموقعين

تم إنشاء Shadow EPG ل DC-EPG2-Web في DR-Site2

تدفق حركة مرور البيانات بين EPG بعد ترحيل EP-1

شكل 54: تدفق حركة مرور البيانات بين EPG بعد ترحيل EP-1

يعد الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3 بمثابة اتصال بين EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DC-EPG1-WEB و DC-EPG2-WEB على التوالي. ويحدث هذا الاتصال من خلال DC إلى DR IS IS (إرتباطات DR IS متعددة المواقع/الشبكات.

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-3

شكل 55: إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-3

إنشاء Template-WEB-L3Out-Site1

تم إنشاء Template-Web-L3Out-Site1 داخل Schema-1. تمت إضافة DC-SITE1 إلى القالب و Tenant-Production المقترنين بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يستخدم هذا القالب للاتصال بين شبكات VRF وبين شبكات DC-EP-1.

شكل 56: إضافة قالب تطبيق - تحديد مجموعة شبكات متعددة ل ACI

الشكل 57: إضافة قالب اسم القالب-WEB-L3Out-Site1، حدد إنتاج المستأجر

الشكل 58: تفاصيل Template-WEB-L3Out-Site1

إستيراد EPG الخارجي و L3Out في Template-WEB-L3Out-Site1

إستيراد EPG الخارجي و L3Out في Template-WEB-L3Out-Site1

شكل 59: انقر على إستيراد وحدد DC-SITE1

شكل 60:تحديد EXT-APP-EPG من موقع DC1

الشكل 61: تحديد DC-APP-L3Out من DC-SITE1

الشكل 62: يتم إستيراد العقد المقترن ب EXT-WEB-EPG

ظل EXT-WEB-EPG الذي تم إنشاؤه في DR-SITE2 بعقود DC مطبقة.

نشر قالب-WEB-L3out-site1

انقر فوق نشر Template-WEB-L3Out-Site1 وحدد DC-SITE1

الشكل 63: إضافة بنى إلى Template-WEB-L3Out-Site1

شكل 64: نشر قوالب المزامنة

الشكل 65: اكتمل النشر

التحقق من الموجهات في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB

المسارات الثابتة المثبتة في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB.

شكل 66: التحقق من الموجهات في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB

تدفق حركة مرور البيانات بين التردد اللاسلكي (VRF) بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 67: تدفق حركة مرور البيانات بين التردد اللاسلكي (VRF) بعد ترحيل DC-EP-1

يستخدم الطراز DC-EP-1 تقنية DC-WEB-L3Out للاتصال بالطراز DC-EP-4. تتدفق حركة المرور من إرتباطات DR-ISN إلى إرتباطات DC-ISN متعددة المواقع، ومن DC-SP-01/DC-SP-02 ومن DC-SP إلى DC-BL. يرسل DC-BL-01/DC-BL-02 حركة المرور إلى محولات DC-WAN للتوجيه بين شبكات VRF.

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-4

شكل 68: إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-4

تدفق حركة المرور بين التيار المستمر بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 69: تدفق حركة المرور بين التيار المستمر بعد ترحيل DC-EP-1

يستخدم الطراز DC-EP-1 تقنية DC-WEB-L3Out للاتصال بنقاط النهاية الخاصة بالدمج بين مراكز البيانات. تدفق حركة المرور من إرتباطات DR-ISN إلى إرتباطات DC-IS متعددة المواقع، ووصلات DC-IS إلى DC-SP-01/DC-SP-02 ومن DC-SP إلى DC-BL. يرسل الطراز DC-BL-01/DC-BL-02 حركة مرور البيانات إلى محولات DC-WAN لنقاط النهاية DR.

يتم إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 ووحدة معالجة الرسومات DR-EP

شكل 70: يتم إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 ووحدة معالجة الرسومات DR-EP

ترحيل نقاط النهاية المتبقية

التصميم المادي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية من DC إلى DR DC-EPG1-WEB، تم تغيير المخطط الفعلي وفقا لذلك.

شكل 71: التصميم الفعلي بعد ترحيل جميع نقاط النهاية من DC إلى DR.

تصميم منطقي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

شبكة الويب DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB و DC-VRF-WEB هي شبكات ممتدة بالفعل بين مواقع DC و DR. نقاط النهاية المتبقية ل DC التي تم ترحيلها من DC إلى موقع DR.

شكل 72: تصميم منطقي بعد ترحيل نقطة النهاية

تدفق حركة مرور Intra EPG بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

شكل 73: تدفق حركة مرور Intra EPG بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

يعتبر الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-2 اتصالا بين مجموعات الطوارئ EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DC-EPG1-WEB. يحدث هذا الاتصال مباشرة داخل موقع DR.

لا تزال تدفقات حركة المرور بين EPG و VRF و DC مماثلة لترحيل DC-EP-1.

إلغاء نشر القالب-EPG1-BD1 الممتدة من موقع وحدة التحكم بالمجال DC

يتم ترحيل جميع نقاط النهاية من موقع DC إلى موقع DR ل DC-EPG1-WEB. لا يلزم توفر DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB في موقع DC. إلغاء نشر Template-EPG1-BD1-Extended من موقع DC، يؤدي ذلك إلى حذف EPG و BD من Site-1.

شكل 74: انقر فوق قالب إلغاء النشر

شكل 75: حدد موقع DC1 وانقر فوق إلغاء النشر

فصل القالب-EPG1-BD1-Extended من موقع وحدة التحكم في الشبكة (DC)

تفصل هذه الخطوة Template-EPG1-BD-Extended من موقع DC.

شكل 76: انقر على فصل القالب

شكل 77: إلغاء تحديد موقع DC1

شكل 78: جزء DC-SITE2 من Template-EPG1-BD1-Extended

تصميم منطقي بعد إلغاء نشر Template-EPG1-BD1-Extended من DC

لا يعد DC-EPG1-Web و DC-BD1-Web جزءا من موقع DC بعد إلغاء نشر القالب.

شكل 79: تصميم منطقي بعد إلغاء نشر القالب

إنشاء القالب-VRF-contract-site2

تم إنشاء Template-VRF-Contract-Site2 داخل Schema-1. تمت إضافة DR-SITE2 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يستخدم هذا القالب لإقران VRF والتعاقد من موقع DR ل DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB.

شكل 80:إضافة قالب تطبيق - تحديد شبكات ACI المتعددة

الشكل 81: إضافة قالب اسم القالب-VRF-Contract-Site2، حدد إنتاج المستأجر

الشكل 82: تفاصيل قالب-VRF-عقد-موقع2

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Site2

إستيراد DR-VRF-WEB و DR-VRF-WEB-Contract من DR-SITE2.

شكل 83: انقر فوق إستيراد وحدد DR-SITE2

الشكل 84: تحديد عقد من DR-SITE2

الشكل 85: تحديد عامل تصفية من DR-SITE2

الشكل 86: حدد VRF من DR-Site2

شكل 87: template-web-vrf-contract-site2 مع معلومات VRF/العقد

نشر template-VRF-contract-site2

انقر فوق نشر Template-VRF-Contract-site2 وحدد DR-Site2

شكل 88:إضافة بنى إلى template-VRF-contract-site2

الشكل 89: نشر قوالب المزامنة

الشكل 90: اكتمل النشر

ربط DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB

قم بإقران DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB من Template-EPG1-BD1-Stretched والذي تم إنشاؤه مسبقا. يعد DC-BD1-WEB جزءا من DR-SITE2.

شكل 91: انقر على Template-EPG1-BD1-Extended

شكل 92: ربط DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB

تطبيق عقود DR على DC-EPG1-WEB

تطبيق DR-Contract على DC-EPG1-WEB الذي يستخدم عقود DR للاتصال من DC-EPG1-WEB فيما بين DC و VRF و Inter-EPG. يعد DC-EPG1-WEB جزءا من DR-SITE2

شكل 93: حذف عقود DC-EPG1-WEB من DC-EPG

شكل 94: إضافة عقود DR في DC-EPG1-WEB

الشكل 95: المعلومات الموزعة على Template-EPG1-BD1

الشكل 96: نشر قوالب المزامنة

الشكل 97: اكتمل النشر

تدفق حركة مرور البيانات DC-Endpoint-1

يبدأ DC-Endpoint-1 في إستخدام DR-L3Out-WEB للاتصال بنقاط نهاية DC. يتطلب هذا الاتصال تغييرات التوجيه الضرورية على محولات WAN.

شكل 98: تدفق حركة مرور البيانات DC-Endpoint-1

إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC/DR-EP

شكل 99: إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2