المحتويات

المقدمة

تأكيد محرك الأقراص في حزمة دعم التخزين

التحقق من صحة المعلومات من نظام HX

محرك أقراص التعيين إلى المضيف

تخطيط الرقم التسلسلي لمحرك الأقراص إلى UCS عبر UCSM SAM_Techsupportinfo

التحقق من صحة المعلومات من نظام UCS

للتحقق عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

للتحقق من خلال واجهة سطر الأوامر

المقدمة

يمر هذا المستند برسم خريطة لمحرك أقراص مدرج ضمن HX إلى محرك الأقراص في UCS. يساعد ذلك في أستكشاف المشكلات وحلها، وذلك من خلال تحديد محرك الأقراص المدرج ضمن القائمة السوداء ومعرف محرك الأقراص في بيئة تعمل بتقنية HyperFlex.  سنحتاج إلى كل من HX وسجلات UCS لهذه العملية. وبدلا من ذلك، يمكنك أيضا تشغيل الأوامر المقدمة على نظام مباشر بعد إرسال SSH إلى الجهاز.

تأكيد محرك الأقراص في حزمة دعم التخزين

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

الخطوة 1. في إخراج /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt أعلاه، تأكد من أن القرص "غير نشط". لاحظ فتحة القرص ومعرف القرص وطراز المورد والرقم التسلسلي للقرص.

الخطوة 2. في مخرجات /cmds_output/stcli_node_list.txt تأكد من أن المحرك مدرج في القائمة السوداء ويطابق المعرف الذي حصلنا عليه في الخطوة 1 أعلاه.

التحقق من صحة المعلومات من نظام HX

ستحتاج إلى تشغيل هذه الأوامر على نظام التشغيل Live، ثم اتبع خطوات HX المطابقة الواردة أعلاه

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

محرك أقراص التعيين إلى المضيف

الخطوة 1. تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على معرف القرص الذي فشل من اتصال HX.

الخطوة 2. أستخدم الأمر cat stevents.log وgrep لمعرف القرص للحصول على معرف العقدة.

الخطوة 3. تشغيل "معلومات نظام المجموعة STCLI" | أقل" لمطابقة معرف العقدة مع عنوان IP الخاص بالمضيف.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

تخطيط الرقم التسلسلي لمحرك الأقراص إلى UCS عبر UCSM SAM_Techsupportinfo

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

في sam_techsupportinfo، ابحث عن الرقم التسلسلي (من الخطوة 1 أعلاه). من هناك ابحث عن محرك الأقراص الذي تعرض للفشل واحصل على معرف Cisco PID منه. إذا كنت تريد معرفة الخادم الذي تم تثبيته فيه من جانب UCS، ستحتاج إلى التمرير لأعلى في السجلات حتى تصل إلى رقم الخادم والمعلومات. يمكنك أيضا الحصول على بقية تكوين الخادم من هذا الإخراج.

التحقق من صحة المعلومات من نظام UCS

ستحتاج إلى التحقق إما عبر واجهة المستخدم الرسومية UCSM، أو SSH إلى عنوان UCSM وتشغيل الأوامر الواردة أدناه، ثم اتبع خطوات UCS المقابلة أعلاه.

للتحقق عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

انتقل إلى UCSM > Server X > جرد > تخزين > أقراص > توسيع الكل > عمود تسلسلي

للتحقق من خلال واجهة سطر الأوامر

لعرض مخزون كافة الخوادم

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

أو، إذا كنت تعرف الخادم الذي تريد توسيع المخزون عليه

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail