المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إجراء التحقق من الصحة والتكوين

مستويات الخطورة

الوحدات النمطية للتحقق من الصحة والتكوين

التقارير والتحذيرات

الأسئلة المتداولة

إجراء التحقق من صحة Nexus وتكوينها

الملاحظات

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإجراء فحوصات الصحة والتكوين التلقائية للأنظمة الأساسية MDS 9000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يتم دعم التحقق التلقائي من الصحة والتهيئة فقط لمنصات MDS التي تشغل إصدارا مدعوما من برنامج NX-OS®.

منصات الأجهزة هذه مدعومة:

- جميع المحولات من السلسلة MDS 9000 التي لم تصل بعد إلى آخر تاريخ من الدعم: الأجهزة. ارجع إلى إشعارات نهاية العمر الافتراضي ونهاية البيع في MDS هنا:

إشعارات نهاية العمر الافتراضي ونهاية البيع

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

إجراء التحقق من الصحة والتكوين

لإجراء فحص صحة وتكوين مؤتمت على محولات MDS، افتح طلب خدمة TAC العادي في مدير حالة الدعم من Cisco باستخدام مجموعة الكلمات الأساسية التالية:

المواصفات الفنية: شبكات مراكز البيانات ووحدات التخزين

التقنية الفرعية: MDS9000 - التحقق من الصحة والتكوين (مؤتمتة)

رمز المشكلة: التحقق من الصحة والتكوين

بالنسبة إلى TAC SR الذي تم فتحه، قم بتحميل إخراج الأمر show tech-support detail المأخوذ من المحول، إما بتنسيق txt أو .gz/.tar.  يتم حاليا دعم ملف تفاصيل show tech-support المضمن في تنسيقات النص ASCII و UTF-8. للحصول على تعليمات التحميل، ارجع إلى تحميلات ملف عميل TAC.

وبدءا من NX-OS 8.4(2d) و 9.2(1)، تم تحسين الأمر MDS tac-pac لإنشاء ملف على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) بسرعة يحتوي على تفاصيل حول الدعم الفني show مع عرض التسجيل المرفق على اللوحة. هذه هي الطريقة المفضلة لإنشاء ملف الإدخال لأي طلب خدمة TAC (SR) يتطلب عرض تفاصيل الدعم الفني بما في ذلك حالة تحقق من الصحة والتكوين مؤتمتة.

بعد إرفاق المخرجات المطلوبة إلى SR، يحلل أتمتة Cisco السجلات ويوفر تقريرا (بتنسيق PDF) مرفقا ببريد إلكتروني يرسل إليك. يحتوي التقرير على قائمة بالمشكلات التي تم اكتشافها والخطوات ذات الصلة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها وخطة العمل الموصى بها.

إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بفشل الفحص الصحي الذي تم الإبلاغ عنه، يوصى بفتح طلب (طلبات) خدمة منفصل بكلمات أساسية مناسبة للحصول على مزيد من المساعدة. يوصى بشدة بالرجوع إلى رقم طلب الخدمة (SR) الذي تم فتحه للتحقق التلقائي من الصحة والتكوين مع التقرير الذي تم إنشاؤه لتسريع التحقيق.

مستويات الخطورة

في الجدول التالي مستويات خطورة NX-OS القياسية ويتم إستخدام تعريفاتها.

مستوى الخطورة

الوصف

طارئ(0)

النظام غير قابل للاستخدام.

تنبيه(1)

ظروف حرجة، اهتمام فوري لازم.

حرج(2)

الشروط الكبري.

خطأ(3)

حالات ثانوية.

تحذير(4)

شروط التحذير.

إشعار(5)

الإعلام الأساسي والرسائل الإعلامية. محتمل

عديم القيمة بشكل مستقل.

معلومات(6)

الحدث العادي الذي يدل على العودة إلى الحالة العادية.

الوحدات النمطية للتحقق من الصحة والتكوين

يقوم التحقق التلقائي من صحة وتكوين MDS الإصدار 1، إصدار مايو 2023، بإجراء عمليات الفحص المذكورة في الجدول 1.

الجدول 1: وحدات التحقق من الصحة وفئات واجهة سطر الأوامر المرتبطة المستخدمة من قبل الوحدات النمطية

فهرس

الوحدة النمطية لفحص الصحة

وصف موجز للوحدة النمطية

واجهة سطر الأوامر (CLI) المستخدمة لإجراء التحقق من السلامة

1

فحص إصدار NX-OS

للتحقق مما إذا كان الجهاز يشغل إصدار برنامج NX-OS الموصى به من Cisco.

show version

2

جهاز الإرسال والاستقبال MDS فحص EOL/EOS

التحقق من أن أي جهاز إرسال واستقبال هو نهاية العمر (EOL) أو نهاية البيع (EOS).

show version

ساعة العرض

إظهار الأجهزة

3

إستخدام معدل البيانات لواجهات FC على محول MDS

للتحقق من معدلات الإدخال والإخراج للواجهة. يسرد أفضل 10 واجهات وتنبيهات على الواجهات التي يزيد إستخدامها عن 80٪.

show version

show interface brief

show interface

4

معلومات تفاصيل جهاز الإرسال والاستقبال لمحول MDS

للتحقق من درجة حرارة الواجهة أو الجهد الكهربائي أو التيار أو طاقة tx أو قيم طاقة Rx للقيم الاسمية. يقترح الخطوات التالية في حالة اكتشاف أخطاء.

show version

إظهار الأجهزة

إظهار تفاصيل جهاز الإرسال والاستقبال للواجهة

5

التحقق من وجود عيوب PSIRT استنادا إلى تشغيل إصدار NX-OS

التطابقات مقابل مجموعة متنوعة من PSIRTs وفقا للبيئات/البرامج والتكوين. وهذا ليس شاملا.

show version

show running-config

6

فحص MDS لمعلومات الساعة

يتحقق من تكوين الساعة الموصى به ويوفر نموذجا لتكوينات الساعة الموصى بها.

show running-config

ساعة العرض

7

فحص أجهزة MDS ل EOL/EOS

يحدد تاريخي نهاية العمر (EOL) ونهاية الدعم (EOS) للوحدات النمطية والهياكل الخاصة بالمحول (MDS).

show version

show module

إظهار الأجهزة

إظهار المخزون

8

التحقق من برنامج MDS ل EOL/EOS

يحدد تاريخي نهاية العمر (EOL) ونهاية الدعم (EOS) لإصدارات MDS NX-OS.

show version

show module

9

التحقق من تناسق قاعدة بيانات MDS FCNS وقاعدة بيانات FLOGI

تحقق لمعرفة التناسق بين عرض قاعدة بيانات FCNS وإظهار مخرجات قاعدة بيانات FLOGI.

show version

إظهار الأجهزة

إظهار قاعدة بيانات flogi

show fcns قاعدة معطيات محلي vsan 1-4093

10

تحقق MDS من جميع شبكات VSAN لأعلى ونشطة على جميع منافذ TF

تحقق للتأكد من أن جميع منافذ TF تحتوي على جميع شبكات VSAN المسموح بها في الحالة النشطة، لا توجد شبكات VSAN في الحالات المعزولة أو التهيئية.

show version

إظهار الأجهزة

show interface

show interface brief

show port-channel قاعدة معطيات

11

تحقق MDS من جميع شبكات VSAN لأعلى ونشطة على جميع منافذ VSAN

فحصت أن يضمن all the ميناء يتلقى كل يسمح VSANs في حالة نشط، ما من VSANs في يعزل أو يهيئ دولة.

show version

show module

show interface

show interface brief

show port-channel قاعدة معطيات

12

فحص MDS OUI الأجهزة البعيدة

تحقق للتأكد من أن MDS يتعرف على WI الخاص بالاتصال من خلال إتصالات خط الاتصال وقناة المنفذ.

إظهار أخطاء سجل الأحداث الداخلية الفعلية

إظهار أخطاء محفوظات الأحداث الداخلية الخاصة بالمنفذ

show system internal fcfwd idMap show flogi داخلي حدث-محفوظات تصحيح

إظهار سجل المحاسبة

13

التحقق من تأمين MDS CFS

تحقق من وجود أقفال CFS والخطوات المقترحة لمسح الأقفال.

show version

show module

إظهار الأجهزة

إظهار تأمين CFS

show logging log

إظهار محفوظات جلسات العمل الداخلية ل CFS

إظهار نظائر CFS

show fcdomain-list

إظهار أخطاء محفوظات الأحداث الداخلية ل CFS

ساعة العرض

14

فحص MDS الارتباط Supervisor mgmt0 النشط

تحقق مما إذا كانت حالة إرتباط Supervisor mgmt0 فقط نشطة أم لا تظهر.

show version

show interface mgmt0

15

MDS 9700 فحص المشرف الاحتياطي mgmt0 خطوة

تحقق مما إذا كانت حالة إرتباط Supervisor Mgmt0 في وضع الاستعداد تظهر. صالح فقط لمديري MDS 9700 الذين يقومون بتشغيل NX-OS 9.2(1) والإصدارات الأعلى.

show version

show interface mgmt0 إستعداد

16

التحقق من تخصيص عضو الكمبيوتر الشخصي دون الأمثل ل MDS

قنوات المنفذ مهمة للمرونة في شبكات منطقة التخزين (SAN) ذات القنوات الليفية متعددة المحولات. يساهم تكوين قنوات المنفذ للحد الأقصى من تحمل الأخطاء واستخدام موارد الأجهزة في مرونة شبكة التخزين (SAN). تحقق هذه الوحدة النمطية من كل قناة قناة ليفية يتم العثور عليها لضمان توزيع واجهات أعضائها بالتساوي قدر الإمكان عبر الوحدات النمطية المتوفرة ومحركات FWD في المحول.

show version

show interface brief

17

التحقق من تناسق MDS FSPF

للتحقق من تكاليف FSPF على كل قائمة من قوائم التحكم في الوصول (ISL) لضمان أن المحولات المجاورة لها نفس التكاليف/متناسقة. إذا كانت التكاليف مختلفة على كل جانب من ISL فيمكن حينئذ حدوث توجيه غير متوقع أو غير متماثل. لا ينطبق هذا التحقق على المحولات في وضع NPV نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات FSPF في هذه المحولات.

show switchname

عرض قاعدة بيانات FSPF

show fcs ie

إظهار معلومات NPV الداخلية

18

فحص إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) عالية ل MDS

تحقق من أن إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الحالي يقع ضمن الحد المحدد مسبقا عن طريق التحقق من مخرجات أوامر متعددة. إعلام المستخدم إذا تجاوز الاستخدام 60٪، إعلام المستخدم إذا تجاوز الاستخدام 80٪، وتحذير المستخدم إذا تجاوز الاستخدام 90٪.

إظهار وحدة المعالجة المركزية للعمليات

إظهار محفوظات وحدة المعالجة المركزية للعمليات

show logging log

19

فحص إستخدام الذاكرة العالية ل MDS

تحقق من بعض مخرجات الأوامر المختلفة لتحديد ما إذا كان إستخدام الذاكرة الحالية أقل من الحدود التي تم تكوينها أو ما إذا كان أي من العمليات قيد التشغيل ضمن حد الذاكرة المخصصة. في حالة تجاوز الاستخدام 90٪، قم بإبلاغ المستخدمين.

show version

إظهار ذاكرة العمليات

show running-config

20

فحص MDS تكوين Tx-DataArate الخاص ب Port-Monitor للكشف عن الاستخدام المفرط

تحقق من سياسة (سياسات) مراقبة المنفذ النشطة لتحديد ما إذا تم تكوين عدادات tx-datarate و/أو tx-datarate-burst لاكتشاف الاستخدام الزائد بشكل صحيح.

show version

show interface brief

show running-config

التقارير والتحذيرات

- يتم أتمتة التحقق من الصحة والتكوين SR ومعالجته بواسطة مهندس TAC الظاهري.

- يتم إنشاء التقرير (بتنسيق PDF) عادة في غضون 24 ساعة عمل بعد كل السجلات الضرورية الملحقة ب SR.

- تتم مشاركة التقرير تلقائيا عبر البريد الإلكتروني (المصدر من رسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة من Cisco TAC <no-reply@cisco.com>) مع جميع جهات الاتصال (الأساسية والثانوية) المرتبطة بطلب الخدمة.

- تم إرفاق التقرير أيضا بطلب الخدمة للسماح بتوافره في أي وقت لاحق.

- ويرجى التنويه بأن المسائل المدرجة في التقرير تستند إلى السجلات المقدمة، وضمن نطاق وحدات التحقق من الصحة المدرجة في الجدول 1 (المبينة سابقا).

- وقائمة فحوصات الصحة والتكوين التي يتم إجراؤها غير شاملة، وينصح المستخدمون بإجراء المزيد من فحوصات السلامة حسب الحاجة.

- يمكن إضافة فحوصات صحة وتكوين جديدة مع مرور الوقت.

الأسئلة المتداولة

Q1: هل يمكنني تحميل تفاصيل الدعم الفني لأكثر من محول في SR نفسه للحصول على تقرير التحقق من الصحة لجميع المحولات؟

A1: هذه معالجة حالة مؤتمتة ويتم إجراء فحوصات الصحة بواسطة مهندس TAC الظاهري. يتم إجراء الفحص الصحي لأول عرض فقط لتفاصيل الدعم الفني التي تم تحميلها.

Q2: هل يمكنني تحميل أكثر من أحد تفاصيل الدعم الفني لنفس الجهاز على سبيل المثال، تم التقاطها لبضع ساعات، لإجراء فحص صحي لكليهما؟

A2: هذه معالجة حالة مؤتمتة وعديمة الحالة يتم إجراؤها بواسطة مهندس TAC الظاهري، ويتم التحقق من الصحة والتكوين لأول عرض لملف تفاصيل الدعم الفني الذي تم تحميله إلى SR، بغض النظر عما إذا كانت الملفات التي تم تحميلها من نفس المحول أو المحولات المختلفة.

Q3: هل يمكنني إجراء فحوصات سلامة للمحولات التي يقوم عرضها للدعم الفني بتفصيل الملفات التي يتم ضغطها كملف RAR/gz واحد ويتم تحميلها إلى SR؟

A3: لا. إذا تم تحميل تفاصيل دعم فني متعددة كملف RAR/zip/gz واحد، تتم معالجة الملف الأول فقط في الأرشيف للتحقق من الصحة.

السؤال الرابع: ما الذي يمكنني فعله إذا كانت لدي أسئلة حول أحد حالات فشل الفحص الصحي التي تم الإبلاغ عنها؟

A4: يرجى فتح طلب خدمة TAC منفصل للحصول على مزيد من المساعدة حول نتيجة الفحص الصحي المحدد. يوصى بشدة بإرفاق تقرير التحقق من الصحة وإحالة رقم حالة طلب الخدمة (SR) المفتوح للتحقق من الصحة والتكوين المؤتمتين.

Q5: هل يمكنني إستخدام SR نفسها التي تم فتحها للتحقق من الصحة والتكوين المؤتمتين لاستكشاف المشاكل التي تم العثور عليها وإصلاحها؟

A5: لا. نظرا لأن التحقق الاستباقي الصحي يتم تلقائيا، يرجى فتح طلب خدمة جديد لاستكشاف المشكلات التي تم الإبلاغ عنها وإصلاحها. الرجاء إعلامك بأن SR الذي تم فتحه لفحص الصحة تم إغلاقه في غضون 24 ساعة بعد نشر التقرير الصحي.

Q6: هل يتم تشغيل التحقق التلقائي من الصحة والتكوين مقابل ملف تفاصيل show tech-support للمحول الذي يشغل إصدارات أقدم من الإصدار المذكور سابقا؟

A6: تم إنشاء الفحص التلقائي للصحة والتهيئة للأنظمة الأساسية وإصدارات البرامج المذكورة سابقا. بالنسبة للأجهزة التي تقوم بتشغيل الإصدارات الأقدم، فهذا هو أفضل جهد ولا يوجد أي ضمان على دقة التقرير.

س 7: كيف يمكنني إغلاق SR الذي تم فتحه لفحص الصحة؟

A7: يتم إغلاق SR في غضون 24 ساعة بعد إرسال تقرير الفحص الصحي الأول. لا يلزم إتخاذ أي إجراء من المستخدم تجاه إغلاق SR.

س 8: كيف يمكنني مشاركة التعليقات أو الملاحظات حول الفحص الاستباقي للصحة والتهيئة؟

A8: يمكنك مشاركتها عبر البريد الإلكتروني إلى MDS-HealthCheck-Feedback@cisco.com

الربع التاسع. ما هي الطريقة الموصى بها لالتقاط عرض دعم فني أو إظهار تفاصيل الدعم الفني من محول ما؟

A9: كما تمت الإشارة إليه مسبقا في هذا المستند، فإنه بدءا من NX-OS 8. 4(2d) و 9. 2(1)، تم تحسين الأمر MDS tac-PAC لإنشاء ملف على ذاكرة التمهيد بسرعة يحتوي على تفاصيل حول الدعم الفني مع عرض تسجيل على اللوحة ملحقة . هذه هي الطريقة المفضلة لإنشاء ملف الإدخال لأي طلب خدمة TAC (SR) يتطلب عرض تفاصيل الدعم الفني بما في ذلك التحقق التلقائي من الصحة والتكوين. يمكن أن يكون إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI) الملتقط إلى ملف سجل في التطبيق الطرفي (على سبيل المثال، SecureCRT و PuTTY) بتنسيق UTF-8-BOM (أو تنسيق مماثل) غير معتمد من قبل التحقق التلقائي من الصحة. يدعم التحقق التلقائي من الصحة والتكوين الملفات بتنسيقات ASCII أو UTF-8 فقط.

إجراء التحقق من صحة Nexus وتكوينها

راجع إجراء التحقق من صحة Nexus وتكوينها .

الملاحظات

أي ملاحظات على تشغيل هذه الأدوات موضع تقدير كبير. إذا كان لديك أية ملاحظات أو اقتراحات (على سبيل المثال، حول سهولة الاستخدام والنطاق وجودة التقارير التي تم إنشاؤها وما إلى ذلك) فعليك مشاركتها هنا على العنوان MDS-HealthCheck-Feedback@cisco.com.