المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

العديد من أخطاء LCV في إخراج "show controller"

نقاط ربط الواجهة المستمرة

رسالة خطأ بعد تمكين 'debug atm error'

أخطاء CRC في واجهة ATM

الحل

الحل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

في بعض الأحيان، تواجه واجهات ATM T3، مثل PA-T3 على موجهات سلسلة Cisco 7x00 أو NM-1A-T3، مشكلات في الاتصال. تشمل بعض الأعراض التي تسببها مشاكل التوصيل ما يلي:

- انتهاكات كود الخط (LCVs)

- انتهاك ثنائي القطب

- أصفار مفرطة

- نقاط ربط الواجهة المستمرة

- رسائل الخطأ

- أخطاء CRC في واجهة ATM

سيقدم هذا المستند وصفا لهذه الأعراض وسيدرس عندما تتوافق تلك مع مشكلة إستقبال أو تخفيف حساسة ويوفر حلا بديل.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

المشكلة

يمكن اكتشاف مشكلة مستقبل أو تخفيف حساس على واجهة ATM بواسطة الأعراض المدرجة في المقدمة. وتشرح الأقسام التالية كل واحدة من هذه الأعراض.

العديد من أخطاء LCV في إخراج "show controller"

قد يشير إخراج الأمر show controller إلى زيادة انتهاكات كود الخط (LCVs) وإحصاءات التسهيلات الأخرى على مهايئ منفذ ATM DS-3 أو وحدة الشبكة النمطية. عادة، تزداد عدادات أخطاء LCV عندما تختبر الواجهة عدم تطابق في نوع ترميز السطر. ومع ذلك، في حالات نادرة، قد تحدث هذه المشكلة أيضا عندما يتم توصيل الموجه بالجهاز التالي باستخدام كبل قصير (50 قدما أو أقل). يتمثل السبب الجذري للمشكلة في أن وحدة واجهة الخط (LIU) المستخدمة في هذه المناطق حساسة بشكل مفرط لبعض الإشارات المرسلة من معدات طرفية بعيدة عند إستخدام كبلات قصيرة. مع الكابلات القصيرة، يمكن أن يكون مستقبل ليو مشبعا، وبالتالي ينتج عن ذلك LCV.

فيما يلي بعض الأمثلة على ما ستبدو عليه مخرجات واجهة سطر الأوامر (بناء على ما تستخدمه من PA/NM، قد يختلف الناتج الفعلي بشكل طفيف)

Router#show controllers atm 1/0/0

ATM1/0/0: Port adaptor specific information

Hardware is DS3 (45Mbps) port adaptor

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Framing mode: DS3 C-bit ADM

No alarm detected

Facility statistics: current interval elapsed 796 seconds

lcv         fbe      ezd       pe         ppe     febe     hcse

----------------------------------------------------------------------

lcv: Line Code Violation

be: Framing Bit Error

ezd: Summed Excessive Zeros

PE: Parity Error

ppe: Path Parity Error

febe: Far-end Block Error

hcse: Rx Cell HCS Error

Router#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is down<

Hardware is RS8234 ATM DS3

[output omitted]

Framer Chip Type PM7345

Framer Chip  ID 0x20

Framer State  RUNNING

Defect FRMR  OOF

Defect ADM OOCD

Loopback Mode  NONE

Clock Source  INTERNAL

DS3 Scrambling  ON

Framing DS3  C-bit direct mapping

TX cells 0

Last output  time 00:00:00

RX cells 1

RX bytes 53

Last input time  1w6d

Line  Code Violations (LCV) 25558650

DS3: F/M-bit  errors 401016

DS3: parity  errors 2744053

DS3: path parity  errors 1879710

DS3/E3: G.832  FEBE errors 3099127

T3/E3: excessive  zeros 25689720

uncorrectable  HEC errors 554

idle/unassigned  cells dropped 0

LCV  errored secs 392

DS3: F/M-bit  errored secs 392

DS3: parity  errored secs 389

DS3: path parity  errored secs 389

T3/E3: excessive  zeros errored secs 392

DS3/E3: G.832  FEBE errored secs 380

uncorrectable  HEC errored secs 67

LCV error-free  secs 0

DS3: F/M-bit  error-free secs 0

DS3: parity  error-free secs 3

DS3: path parity  error-free secs 3

T3/E3: excessive  zeros error-free secs 0

DS3/E3: G.832  FEBE error-free secs 12

uncorrectable  HEC error-free secs 325

يشير LCV إلى عدد أخطاء الانتهاك الثنائي القطب (BPV) أو الأصفار الزائدة (EXZ). الشروط التي بموجبها تلك الأخطاء ستختلف مع ترميز الخط.

انتهاك ثنائي القطب:

- انعكاس العلامة البديلة (AMI) - تلقي نبضين متتاليين من نفس القطبية.

- البديل الثنائي القطبية الثلاثي الصفري (B3ZS) أو الثنائي القطبية العالي الكثافة High-Density Bipolar Three (HDB3) الذي يتلقى نبضين متتاليين من نفس القطبية، ولكن هذه النبضات ليست جزءا من البديل الصفري.

الأصفار الزائدة:

- AMI - تلقي أكثر من 15 صفرا متصلا.

- B3ZS - إستقبال أكثر من سبعة أصفار متصلة.

راجع المستند التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أخطاء LCV:

أستكشاف أخطاء الخط وإصلاحها فيما يتعلق بواجهات DS-3 و E3 ATM

نقاط ربط الواجهة المستمرة

قم بتنفيذ الأمر show log. هل يعرض سلسلة من رسائل الارتباط على وحدة التحكم بدون وجود إرتباط مطابق معطل؟ يحل معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm84527 هذه المشكلة. عادة، يجب أن ترى رسائل السجل التالية عند رفرفة الواجهة:

Aug 11 02:54:46.243 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state to  down

Aug 11 02:54:47.243 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  ATM2/0,

changed state to down

Aug 11 02:54:57.003 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state  to up

Aug 11 09:59:14.544 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  ATM2/0,

changed state to up

رسالة خطأ بعد تمكين 'debug atm error'

تظهر رسائل مماثلة لما يلي عند تمكين أخطاء تصحيح الأخطاء ATM:

Aug 11 10:01:27.940 UTC: pmon_change 0x3E, cppm_change 0x53

pmon_change 0x3E - Performance    monitoring (pmon) reports line code violations,

parity errors, path parity problems,    and related errors.

cppm_change 0x53 - Cell    and PLCP performance monitoring (cppm) reports bit

interleaved parity (BIP) errors and framing errors.

أخطاء CRC في واجهة ATM

التالي مثال على المخرج لأمر show interfaces:

Router#show interfaces atm 4/0

ATM4/0 is up, line protocol is up

[output omitted]

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

144 packets input, 31480 bytes, 0    no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0    giants

13 input errors, 12 CRC, 0 frame,    0 overrun, 1 ignored, 0 abort

154 packets output, 4228 bytes, 0    underruns

0 output errors, 0 collisions, 1    interface resets, 0 restarts

راجع المستند التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أخطاء CRC وكيفية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM

الحل

قد تكون المشكلة أن الموهن يسبب مستقبل حساس. اتبع الخطوات الواردة في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أولا، ثم قم بتنفيذ الخطوات التالية لحل مشكلة جهاز الاستقبال الحساس.

الحل

1. قم بتقليل مستوى الإرسال للجهاز المرفق بوحدة الشبكة النمطية T3. تحتوي العديد من الأجهزة على إعداد تكوين إنشاء خط (LBO) لهذا الغرض.

2. قم بزيادة طول الكابل لتقليل قوة الإشارة ومعدلات الحافة. لا يمكن حساب الطول الدقيق المطلوب ولكن يوصى بإجمالي طول لا يقل عن 100'.

3. أستخدم موهن متحد المحور 75 أوم. يجب أن يقلل هذا من أخطاء LCV أو يزيلها. توفر Cisco مجموعة موهن (ATTEN-KIT-PA=) تحتوي على موصلات BNC قياسية بثلاثي الأبعاد و 6 ديسيبيل و 10 ديسيبل و 15 ديسيبل و 20 ديسيبل. لا تتوفر هذه المجموعة من خلال تقنية RMA. وبدلا من ذلك، يحتاج العميل إلى طلب هذه المجموعة من خلال مندوب حسابه أو خدمة العملاء التي يقوم بها.

4. ابدأ بموهن ثلاثي الأبعاد أولا، ثم انتقل إلى موهن القيمة الأعلى التالي إذا إستمرت أخطاء lcv. لاحظ أن المخاففات هي متطلبات عادية، حسب ظروف الخط والمعدات البعيدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا تم تكوين الواجهة في الموجه بشكل صحيح لجميع معلمات الطبقة المادية وما زالت تشير إلى العديد من أخطاء LCV و/أو CRC، فقد تحتوي واجهة ATM لديك على جهاز إستقبال حساس.

قبل تحديد ما إذا كان جهاز الاستقبال الحساس هو المشكلة، الرجاء القيام بما يلي:

- تحقق من تكوين الجهاز pa (أو NM) والأجهزة الطرفية البعيدة بشكل صحيح لاستخدام الكبلات القصيرة ومن تعيين ساعة التوقيت بشكل صحيح. إذا كانت الشبكة توفر مرجع الساعة، فيجب تعيين كلا النهايتين على ساعة "الخط". وإلا، يجب تعيين أحد الطرفين على الساعة الداخلية (أو المحلية) وتعيين الطرف الآخر على ساعة الخط.

- تحقق من أن أخطاء CRC لا تحدث بسبب تكوين حركة المرور غير الصحيح أو إسقاط خلايا ATM على محول ATM.

الخطوات التالية موصى بها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1. تحقق من جميع تكوينات معلمات الطبقة المادية مثل الإطارات والتشويش.

2. تحقق من تكوين الساعة على كلا طرفي اتصال ATM.

3. تمكين خطأ تصحيح أخطاء ATM ومقارنة الإخراج الذي تم تجميعه مع المثال أعلاه

4. أستخدم الأمر loopback diagnostic وفحص عداد أخطاء CRC على واجهة ATM.

إذا كان لديك LCV وأخطاء الطبقات المادية الأخرى، فإن أخطاء CRC وتصحيح الأخطاء ATM تظهر فوق الإخراج فإن السبب الجذري الأكثر إحتمالا هو المستقبل الحساس.

معلومات ذات صلة

- دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM

- أستكشاف أخطاء الخط وإصلاحها فيما يتعلق بواجهات DS-3 و E3 ATM

- الدعم الفني - Cisco Systems

- الأدوات والأدوات المساعدة - سيسكو سيستمز

- المزيد من معلومات ATM